Objectif

Une vue SNMP (Simple Network Management Protocol) est un ensemble de règles qui contrôle ce que l'utilisateur du commutateur peut ou ne peut pas gérer. Une vue SNMP est définie par les sous-arborescences MIB (Management Information Base). Chaque MIB est défini par un ensemble d'ID d'objet (OID). Ces OID sont des identificateurs de sous-arborescence, qui peuvent représenter des informations, une règle ou une fonction sur le commutateur. Vous pouvez créer une vue SNMP sur les commutateurs gérés de la gamme 300 pour limiter l'accès à certaines informations de gestion et fonctionnalités de configuration. Cet article explique comment configurer une vue SNMP sur les commutateurs gérés de la gamme 300.

Périphériques pertinents

Commutateurs gérés · série SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.0.62

Configuration des vues SNMP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et sélectionnez SNMP > Views. La page Vues s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur Add pour définir de nouvelles vues SNMP. La fenêtre Ajouter une vue apparaît :

Étape 3. Dans le champ View Name, saisissez un nom pour la nouvelle vue SNMP.

Étape 4. Dans la sous-arborescence ID d'objet, cliquez sur une case d'option pour définir la sous-arborescence OID. Les options disponibles sont les suivantes :

· Sélectionner dans la liste — Cette option vous permet de choisir la sous-arborescence OID de votre choix dans une liste.

· défini par l'utilisateur : cette option vous permet d'entrer la version de l'OID si vous ne trouvez pas l'OID approprié dans la liste.

Étape 5. (Facultatif) Pour inclure les MIB sélectionnés dans la vue SNMP, cochez la case Inclure dans la vue . Si cette case n'est pas cochée, les MIB sont exclues de la vue.

Étape 6. Cliquez sur Apply. Les modifications sont présentées dans le tableau de vues après l'ajout de la nouvelle vue SNMP, comme indiqué ci-dessous :

Étape 7. (Facultatif) Pour supprimer une vue, cochez la case de la vue que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer