Objectif

L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer les propriétés Smartport sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300. La fonctionnalité Smartport est un moyen pratique de partager des macros de configuration avec d'autres périphériques connectés. Une macro Smartport est un script de commandes configurées sur une interface pour appliquer un paramètre particulier. Les macros SmartPort peuvent être appliquées aux interfaces de manière statique ou automatique. Auto Smartport attend qu'un périphérique soit connecté à une interface avant d'appliquer une macro.

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.0.62

Configuration des propriétés Smartport

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Smartport > Properties. La page Propriétés s'ouvre :

Étape 2. Dans le champ Administrative Auto Smartport, cliquez sur l'une des cases d'option disponibles pour configurer Smartport :

· Disable : désactive Smartport sur le commutateur.

· Enable : active manuellement la fonctionnalité Smartport.

· Enable by Auto Voice VLAN : les fonctionnalités SmartPort s'appliquent uniquement si un VLAN voix automatique est configuré. Il s'agit de la configuration par défaut.

Remarque : pour configurer le VLAN voix automatique, reportez-vous à l'article Voice VLAN Configuration on the 200/300 Series Managed Switches pour plus d'informations.

Étape 3. Dans le champ Auto Smartport Device Detection Method, cochez les cases disponibles pour détecter un périphérique sur le réseau :

· CDP : le protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) est un protocole de liaison de données propriétaire de Cisco utilisé pour partager des informations sur les périphériques Cisco connectés directement.

· LLDP : le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) est un protocole indépendant du fournisseur utilisé par les périphériques réseau pour annoncer leur identité aux périphériques voisins.

Remarque : pour plus d'informations sur CDP et LLDP, référez-vous aux articles Propriétés CDP (Cisco Discovery Protocol) sur les commutateurs gérés de la gamme 300 et Configuration des propriétés du protocole CDP sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Étape 4. Dans le champ Auto Smartport Device Detection, cochez les cases correspondant au type de périphérique auquel Auto Smartport attribue des macros aux interfaces. Les options disponibles sont les suivantes :

· Hôte : tout PC ou ordinateur portable utilisateur doté de la fonctionnalité LLDP.

· Téléphone IP : téléphone IP compatible CDP ou LLDP.

· Téléphone IP + Bureau : téléphone IP ou téléphone IP logiciel installé sur le bureau.

· Commutateur : commutateurs compatibles CDP ou LLDP.

· Routeur : périphérique de couche 3 avec CDP ou LLDP activé.

· Point d'accès sans fil : points d'accès sans fil de couche 2 ou 3 avec fonctionnalité CDP ou LLDP.

Étape 5. Cliquez sur Apply pour enregistrer votre configuration.