Objectif

Le protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) est un protocole propriétaire de la couche liaison de Cisco qui permet aux périphériques Cisco de communiquer, quelle que soit la connectivité de la couche réseau. Il est principalement utilisé pour communiquer les adresses de protocole et les capacités des périphériques. Le protocole CDP envoie des trames contenant des valeurs de longueur de type (TLV), qui contiennent des informations sur les propriétés du port, de la connexion et/ou du périphérique.

L'objectif de ce document est d'expliquer les options sur la page Propriétés CDP des commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables de la gamme SF/SG 300

Propriétés CDP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Discovery - CDP > Properties.  La page Propriétés s'ouvre :

Étape 2. (Facultatif) Cochez Enable dans le champ CDP Status pour activer le protocole CDP sur le commutateur.

Étape 3.  Si l'option Enable n'est pas cochée dans le champ CDP Status, cliquez sur une case d'option dans le champ CDP Frames Handling pour déterminer la manière dont les paquets CDP sont traités.  Passez à l'étape 15 si vous choisissez de ne pas activer le protocole CDP.

· Bridging : le commutateur transfère les paquets CDP aux ports situés sur le même VLAN que le port entrant.

· Filtering : le commutateur supprime tous les paquets CDP entrants.

· Inondation — Le commutateur transfère les paquets CDP entrants vers tous les ports, quel que soit le VLAN.

Étape 4. (Facultatif) Cochez Enable dans le champ CDP Voice VLAN Advertisement pour annoncer le VLAN voix dans CDP sur tous les ports qui sont à la fois activés CDP et membres du VLAN voix.

Étape 5. (Facultatif) Cochez Enable dans le champ CDP Mandatory TLV Validation pour permettre au commutateur de supprimer les paquets CDP qui ne contiennent pas tous les TLV requis.

Étape 6. Sélectionnez la case d'option correspondant à la version CDP que vous souhaitez utiliser dans le champ Version CDP.

· Version 1 : utilisée pour la rétrocompatibilité si un périphérique connecté ne prend pas en charge la version 2 du protocole CDP.

· Version 2 - Nouvelle version du protocole CDP et inclut des fonctions de suivi des périphériques plus intelligentes.

Étape 7. Sélectionnez la case d'option correspondant à la méthode que vous souhaitez utiliser pour définir le temps d'attente CDP dans le champ CDP Hold Time. Le temps d'attente CDP est la durée (en secondes) pendant laquelle les paquets CDP sont conservés avant d'être éliminés.

· Use Default : la durée par défaut est de 180 secondes.

· Défini par l'utilisateur — Saisissez une durée en secondes comprise entre 10 et 255.

Étape 8. Cochez la case d'option correspondant à la méthode que vous souhaitez utiliser pour définir le taux de transmission CDP dans le champ CDP Transmission Rate. Le débit de transmission CDP est le débit d'envoi des paquets CDP (en secondes).

· Use Default : la durée par défaut est de 60 secondes.

· Défini par l'utilisateur — Saisissez une durée en secondes comprise entre 5 et 254.

Étape 9. Cochez la case d'option appropriée pour définir le format de l'ID de périphérique dans le champ Device ID Format.  Lorsque le commutateur détecte un périphérique qui utilise le protocole CDP, il l'identifie par son adresse MAC ou son numéro de série.

Étape 10. Cliquez sur la case d'option en regard de la méthode utilisée pour définir l'interface source dans le champ Interface source.  L’interface source est l’adresse IP dans le TLV des trames.

· Use Default : utilise l'adresse IP de l'interface de sortie.

· Défini par l'utilisateur : utilise l'adresse IP de l'interface choisie.

Étape 11. Si Défini par l'utilisateur a été sélectionné pour Interface source, sélectionnez une interface dans la liste déroulante Interface.

Étape 12. (Facultatif) Cochez la case Enable dans le champ Syslog Voice VLAN Mismatch pour qu’un message SYSLOG soit envoyé si les informations du VLAN voix de la trame entrante ne correspondent pas aux informations annoncées par le périphérique local.

Étape 13. (Facultatif) Cochez Enable dans le champ Syslog Native VLAN Mismatch pour qu’un message SYSLOG soit envoyé si les informations du VLAN natif de la trame entrante ne correspondent pas aux informations annoncées par le périphérique local.

Étape 14. (Facultatif) Cochez la case Enable dans le champ Syslog Duplex VLAN Mismatch pour qu’un message SYSLOG soit envoyé si les informations duplex de la trame entrante ne correspondent pas aux informations annoncées par le périphérique local.

Étape 15. Cliquez sur Apply pour enregistrer les modifications apportées ou sur Cancel pour les annuler.

Paramètres d'interface CDP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et accédez à Administration > Discovery - CDP > Interface Settings. Un tableau de tous les ports et de leurs paramètres s'affiche :

Étape 2. Pour modifier les paramètres d'un port, cliquez sur la case d'option en regard du numéro de port dans le tableau, puis cliquez sur Edit au bas du tableau. Une fenêtre contextuelle s'affiche :

Étape 3. Cliquez sur Apply pour enregistrer les modifications.

Étape 4. Pour copier des paramètres d'un port vers d'autres ports sélectionnés, sélectionnez la case d'option du port à partir duquel les paramètres doivent être copiés. Cliquez ensuite sur Copier les paramètres. Une fenêtre contextuelle s'affiche :