Objectif

La table d’adresses dynamiques contient toutes les adresses MAC obtenues à partir du trafic entrant vers le commutateur. Si l’adresse de destination d’un trafic entrant est trouvée dans la base de données, le paquet est directement envoyé à son port plutôt qu’à tous les ports. Cette table ne peut pas contenir toutes les adresses MAC. Par conséquent, pour gérer la table, une adresse est supprimée si aucun trafic n'est reçu d'une adresse MAC dynamique pendant une période spécifique. Cette durée est appelée « durée de vieillissement ».

Cet article explique comment définir le délai d'expiration sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.0.62

Configuration du temps de vieillissement dynamique

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez MAC Address Tables > Dynamic Address Settings. La page Dynamic Address Settings s'ouvre :

Étape 2. Dans le champ Aging Time, saisissez une durée en secondes qui sera utilisée pour calculer une durée de vieillissement. Le temps de vieillissement sera compris entre la valeur que vous avez entrée et le double de cette valeur moins 1. Si vous avez entré 200 secondes, le délai de vieillissement est compris entre 200 et 399 secondes.

Étape 3. Cliquez sur Apply pour enregistrer votre configuration.