Objectif

Le micrologiciel est le logiciel utilisé par un périphérique pour fonctionner.  Il est utile de sauvegarder le micrologiciel du produit si le périphérique doit être restauré et si la dernière version du micrologiciel n'est pas accessible sur Internet.  Cet article explique comment sauvegarder le micrologiciel sur les commutateurs gérés des gammes 200 et 300 et télécharger le fichier de micrologiciel sur un serveur TFTP à partir du commutateur.

Remarque : cet article explique uniquement comment sauvegarder le microprogramme via TFTP. Vous ne pouvez pas sauvegarder le micrologiciel à l'aide de HTTP/HTTPS.

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

URL de téléchargement du logiciel

Commutateurs gérés, série 200

Commutateurs gérés, série 300

Version du logiciel

•v 1.2.7.76

Sauvegarder le micrologiciel

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > File Management > Upgrade/Backup Firmware/Language.  La page Upgrade/Backup Firmware/Language s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur la case d'option via TFTP dans le champ Méthode de transfert.

Étape 3. Cliquez sur la case d'option Sauvegarde dans le champ Action de sauvegarde.

Étape 4. Cochez la case d'option appropriée dans le champ Type de fichier pour définir le type de fichier que vous souhaitez sauvegarder.

· Image du micrologiciel : le micrologiciel est le logiciel qui contrôle le fonctionnement du commutateur.

· Boot Code : programme exécuté par le commutateur au démarrage.

Étape 5. Cochez la case d'option correspondant à la méthode que vous allez utiliser pour définir le serveur TFTP dans le champ TFTP Server Definition.

· By IP Address : définissez le serveur TFTP avec une adresse IP.

· By Name : définissez le serveur TFTP avec un nom de domaine.  Si vous cliquez sur Par nom, passez directement à l'étape 9.

Étape 6. Sélectionnez la case d'option appropriée pour déterminer la version IP que vous utiliserez pour localiser le serveur TFTP dans le champ IP Version.  Si vous avez cliqué sur Version 4, passez à l'étape 9.

Étape 7. Cochez la case d'option appropriée qui spécifie le type d'adresse dans le champ IPv6 Address Type.

· Link Local : une adresse link-local est une adresse IP privée qui n'est pas visible par les réseaux externes.

· Global : une adresse IPv6 de monodiffusion globale est une adresse IP publique et est disponible à partir d'autres réseaux.  Si vous cliquez sur Global, passez directement à l'étape 9.

Étape 8. Sélectionnez une interface link-local dans la liste déroulante Interface link-local.  Comme les adresses locales de liaison sont privées, l’interface locale de liaison est la seule source capable d’atteindre l’adresse locale de liaison.

Étape 9. Saisissez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur TFTP vers lequel le fichier du microprogramme doit être téléchargé dans le champ TFTP Server IP Address/Name.

Étape 10. Saisissez le nom de fichier sous lequel les fichiers du micrologiciel doivent être enregistrés dans le champ Nom du fichier de destination.

Étape 11. Cliquez sur Apply pour sauvegarder le microprogramme.  Une barre de progression s'affiche lors de la sauvegarde du micrologiciel.  La fenêtre Upgrade/Backup Firmware/Language s'affiche :

Étape 12. Cliquez sur Done.