Objectif

Le mappage d'hôte permet d'attribuer une adresse IP spécifique à un nom de domaine. Avec le mappage d'hôte, le commutateur examine d'abord les entrées dans le système de noms de domaine (DNS) avec une adresse IP statique attribuée, ce qui augmente les performances globales du commutateur. En outre, avec le mappage d'hôte, vous pouvez mapper un périphérique spécifique de votre réseau à une adresse IP statique pour faciliter la recherche de ce périphérique pour les différents utilisateurs de votre réseau.

Cet article explique la configuration du mappage d'hôtes sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

•v 1.2.7.76

Configuration du mappage des hôtes

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez IP Configuration > Domain Name System > Host Mapping. La page Host Mapping s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre Add Host Mapping s'affiche.

Étape 3. Dans le champ IP Version, cliquez sur la version IP de l'hôte que vous souhaitez mapper. Les options disponibles sont les suivantes :

· Version 6 — Permet de saisir une adresse IPv6. Si vous choisissez cette option, passez à l'étape 4.

· Version 4 : permet de saisir une adresse IPv4. Si vous choisissez cette option, passez à l'étape 6.

Remarque : la case d'option IPv6 n'est disponible que si une adresse IPv6 est configurée dans le commutateur.

Étape 4. Si vous avez choisi Version 6 comme version de l'adresse IP à l'étape 3, dans le champ IPv6 address type, cliquez sur le type de l'adresse IPv6. Les options disponibles sont les suivantes :

· Link Local : adresse IPv6 qui identifie uniquement les hôtes sur une liaison réseau unique. Si vous choisissez cette option, passez à l'étape 5.

· Global : adresse IPv6 accessible à partir d'autres réseaux. Si vous choisissez cette option, passez à l'étape 6.

Étape 5. Si vous avez choisi Link Local comme type d'adresse IPv6 à l'étape 4, dans la liste déroulante Link Local Interface, sélectionnez l'interface appropriée.

Étape 6. Entrez le nom qui identifie l'hôte mappé dans le champ Host Name.

Étape 7. Saisissez l'adresse IP de l'hôte mappé dans le champ IP Address.

Remarque : si vous avez choisi IPv6 comme version d'adresse IP, vous pouvez ajouter jusqu'à 4 adresses IPv6.

Étape 8. Cliquez sur Apply pour enregistrer votre configuration.

Étape 9. (Facultatif) Pour supprimer une entrée de la table de mappage d’hôtes, cochez la case de l’entrée à supprimer et cliquez sur Supprimer.