Objectifs

Le protocole SNTP (Simple Network Time Protocol) est un protocole utilisé pour synchroniser les horloges des périphériques sur un réseau de données. L'utilisation principale de SNTP est de fournir la précision des événements qui se produisent sur le périphérique, tels que les syslogs. Ce document explique comment ajouter un serveur SNTP sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Périphériques pertinents

- Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

- 1.3.0.62

Ajouter un serveur SNTP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Time Settings > SNTP Unicast. La page SNTP Unicast s'ouvre :

Étape 2. Cochez la case Enable dans le champ SNTP Client unicast pour activer.

Étape 3. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres.

Étape 4. Cliquez sur Add pour ajouter le serveur SNTP de monodiffusion. La fenêtre Add SNTP Server s'affiche.

Étape 5. Cliquez sur l'une des cases d'option Définition du serveur suivantes pour spécifier la méthode d'identification du serveur.

Étape 6. Si l'option Par adresse IP est sélectionnée, cliquez sur la case d'option Version IP souhaitée.

- By IP address : le serveur SNTP est identifié par son adresse IP.

- By name : le serveur SNTP est identifié par son nom dans la liste des serveurs SNTP.

- Version 6 : indique le type d'adresse IPv6.

- Version 4 : indique le type d'adresse IPv4.

Remarque : les champs IPv6 ne sont pas disponibles car le commutateur n'est pas configuré pour une utilisation IPv6. Le document intitulé IPv6 Interface Configuration on 200/300 Series Managed Switches peut être utilisé comme référence pour configurer le commutateur pour une utilisation IPv6.

Étape 7. Si le type d'adresse IP de la version 6 est sélectionné, cliquez sur le type d'adresse IPv6 souhaité.

- Link Local : indique que l'adresse IPv6 identifie de manière unique l'hôte sur une liaison réseau unique.

- Global : indique que l'adresse IPv6 est une monodiffusion globale visible et accessible à partir d'autres réseaux.

Étape 8. Si le type d'adresse IPv6 locale de liaison est sélectionné, choisissez l'interface locale de liaison dans la liste déroulante Interface locale de liaison.

Remarque : si l'option By IP Address est sélectionnée à l'étape 5, saisissez l'adresse IP du serveur SNTP dans le champ SNTP Server IP Address. Si By Name est choisi à l'étape 5, choisissez le nom du serveur SNTP dans la liste déroulante SNTP Server. Si Other est sélectionné dans la liste déroulante, entrez le nom du serveur SNTP dans le champ adjacent.

Étape 11. Cochez la case Enable pour activer l'interrogation du serveur SNTP pour les informations d'heure système. Les serveurs NTP qui sont enregistrés pour l'interrogation sont interrogés et l'horloge est sélectionnée à partir du serveur avec le niveau de strate le plus bas.

Étape 12. (Facultatif) Pour activer l’authentification, cochez la case Enable dans le champ Authentication.

Étape 13. Si l'authentification est activée, sélectionnez la valeur de l'ID de clé dans la liste déroulante ID de clé d'authentification. Les clés d'authentification peuvent être créées sur la page SNTP Authentication.

Étape 14. Cliquez sur Apply pour ajouter le serveur SNTP à la table de serveur SNTP de monodiffusion.