Objectif

Le délai d'attente de session inactive définit le temps pendant lequel une session reste en mode inactif avant la fermeture de la session. Lorsque le délai d'inactivité expire, l'utilisateur actuel est déconnecté du périphérique. Ces valeurs d'inactivité sont importantes pour empêcher l'accès non autorisé à une session ouverte.

L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer les valeurs de délai d'attente de session inactive sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables de la gamme SF/SG 200

·Commutateurs administrables de la gamme SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.7.18

Configuration du délai d'inactivité

Remarque : si l'option Jamais est sélectionnée dans l'une des listes déroulantes, la session correspondante reste ouverte jusqu'à ce que l'utilisateur la ferme.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Idle Session Timeout. La page Idle Session Timeout s'ouvre :

Étape 2. Dans la liste déroulante HTTP Session Timeout, choisissez la valeur de délai d'attente en minutes pour une session HTTP. Si un navigateur reste inactif au-delà de la valeur de délai d'attente spécifiée, le commutateur ferme la session.

Étape 3. Dans la liste déroulante HTTPS Session Timeout, choisissez la valeur de délai d'attente en minutes pour une session HTTPS. Si un navigateur reste inactif au-delà de la valeur de délai d'attente spécifiée, le commutateur ferme la session.

Étape 4. Dans la liste déroulante Délai de session de console, choisissez la valeur du délai d'attente en minutes pour une session de console. Si la session de console reste inactive pendant plus de la valeur de délai d’attente spécifiée, le commutateur ferme la session.

Étape 5. Dans la liste déroulante Telnet Session Timeout, choisissez la valeur du délai d’attente en minutes pour une session Telnet. Une session Telnet est une connexion distante à un réseau spécifique. Si la session Telnet reste inactive au-delà de la valeur de délai d’attente spécifiée, le commutateur ferme la session.

Étape 6. Dans la liste déroulante SSH (Secure Shell) Session Timeout, choisissez la valeur de délai d'attente en minutes pour une session SSH. Une session SSH est une connexion à distance à un réseau spécifique, mais contrairement à Telnet, elle offre un cryptage. Si la session SSH reste inactive au-delà de la valeur de délai d'attente spécifiée, le commutateur ferme la session.

Étape 7. Cliquez sur Apply pour enregistrer votre configuration.