Objectif

La configuration de l’horloge système est très importante dans un réseau. Il y a deux raisons principales à cela. Tout d'abord, un réseau synchronisé, c'est-à-dire un réseau où tous ses périphériques ont la même heure, réduit la confusion lorsque des fichiers sont partagés sur le réseau, dans le cas où des fichiers sont modifiés et qu'une nouvelle heure de modification est établie. Deuxièmement, en cas de faille de sécurité, ou pour résoudre un problème réseau, les fichiers journaux sont importants pour voir l'activité du réseau. Avec une heure système précise, les informations contenues dans les fichiers journaux sont plus précises et peuvent aider à mieux résoudre un problème. Cet article explique comment configurer l'heure système sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Périphériques pertinents

- Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

- Commutateurs 1.3.0.62

Configuration de l'heure système

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Time Settings > System Time. La page System Time s'affiche :

Étape 2. Sous Clock Source Settings, cochez la case Main Clock Source (SNTP Servers) afin qu'un serveur SNTP fournisse l'heure. Si vous choisissez cette option, vous devez configurer le protocole SNTP. Référez-vous à l'article Ajouter un serveur SNTP sur les commutateurs gérés des gammes 200 et 300 pour plus d'informations.

Étape 3. (Facultatif) Pour utiliser une source d’horloge alternative, cochez la case Source d’horloge alternative (PC via une session HTTP/HTTPS active) afin que l’ordinateur connecté au commutateur configure l’heure via HTTP.

Étape 4. Si aucun serveur SNTP n'est configuré, vous devez configurer l'heure manuellement. Sous Manual Settings, dans le champ Date, saisissez la date sous la forme AAAA-MM-JJ. Par exemple, 2012-oct-29.

Étape 5. Dans le champ Heure locale, saisissez l'heure réelle de votre emplacement au format HH:MM:SS. Par exemple 12:20:38.

Étape 6. Sous Time Zone Settings, dans Get time zone from DHCP, cochez la case Enable afin qu'un serveur DHCP fournisse les fuseaux horaires. Dans ce cas, vous devez vous assurer que l’adressage IP est défini sur dynamique sur le commutateur. Référez-vous à l'article Configuration DHCP sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300 pour plus d'informations.

Étape 7. Si aucun serveur DHCP n'est activé, dans la liste déroulante Manual Time Zone Offset, sélectionnez le fuseau horaire approprié.

Étape 7. (Facultatif) Sous Daylight Savings Settings, dans le champ Daylight Savings, cochez la case Enable pour activer l'heure d'été.

Étape 8. Si le passage à l'heure d'été est activé, dans le champ Décalage horaire, saisissez l'heure en minutes du décalage. Le décalage horaire est l'heure ajoutée/soustraite appliquée à l'heure actuelle lorsque le passage à l'heure d'été se produit.

Étape 9. Si le passage à l'heure d'été est activé, dans le champ Type de passage à l'heure d'été, cliquez sur l'une des options suivantes :

- États-Unis — L'heure d'été est réglée selon les spécifications américaines.

- Européen — L'heure d'été est fixée selon les spécifications européennes.

- Par Dates — Si votre pays n'est pas l'un des pays européens, vous pouvez définir l'heure d'été par dates. Saisissez les informations suivantes :

- De : saisissez la date au format AAAA-MM-JJ et l'heure au format HH:MM au début de l'heure d'été, dans leurs champs respectifs.

- À : saisissez la date sous la forme AAAA-MM-JJ et l'heure sous la forme HH:MM à la fin de l'heure d'été, dans leurs champs respectifs.

- Périodique : si l'heure d'été a lieu aux mêmes dates chaque année. Saisissez les informations suivantes :

- De : sélectionnez le jour, la semaine et le mois dans les listes déroulantes Jour, Semaine, Mois. Dans le champ Heure, saisissez l'heure sous la forme HH:MM. Il s'agit de la date et de l'heure exacte auxquelles l'heure d'été commence chaque année

- À : sélectionnez le jour, la semaine et le mois dans les listes déroulantes Jour, Semaine, Mois. Dans le champ Heure, saisissez l'heure sous la forme HH:MM. Il s'agit de la date et de l'heure exacte auxquelles l'heure d'été se termine chaque année.

Étape 10. Cliquez sur Apply pour enregistrer vos paramètres.