Objectif

La limite de débit d'entrée VLAN vous permet de limiter la quantité de trafic sur un VLAN spécifique. Vous pouvez appliquer des limites à chaque VLAN à l'intérieur de votre réseau pour améliorer les performances globales. Cet article explique comment configurer une limite de débit d'entrée VLAN sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Périphériques pertinents

- Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

- v 1.2.7.76

Configuration des limites de débit VLAN

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Quality of Service > General > VLAN Ingress Rate Limit. La page VLAN Ingress Rate Limit s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre Add VLAN Rate Limit s'affiche :

Étape 3. Dans la liste déroulante VLAN ID, sélectionnez le VLAN pour lequel vous souhaitez configurer des limites de débit.

Étape 4. Dans le champ Committed Information Rate (CIR), saisissez la quantité maximale moyenne de données que le VLAN peut accepter. Ce numéro est généralement désigné par le FAI.

Étape 5. Dans le champ Committed Burst Size (CBS), saisissez la taille de rafale maximale des données qui peuvent être envoyées à partir du VLAN dans un certain laps de temps. Cette quantité de données peut être envoyée même si elle dépasse la bande passante disponible.

Étape 6. Cliquez sur Apply pour enregistrer votre configuration.

Étape 7. (Facultatif) Pour modifier les débits CIR et CBS d’un VLAN, cliquez sur la case d’option de l’entrée que vous souhaitez modifier et cliquez sur Edit.

Étape 8. (Facultatif) Pour supprimer une entrée de limite de débit d’entrée VLAN, cliquez sur la case d’option de l’entrée que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Delete.