Objectif

L'outil met à jour les noms d'interface en fonction des nouvelles conventions d'attribution de noms d'interface utilisées dans les nouveaux périphériques. Lors de la conversion des paramètres de la source vers la destination, l'outil mappe les commandes des interfaces du périphérique source aux interfaces qui utiliseraient le même rôle dans le périphérique de destination. Il convertit les commandes qui ne sont plus prises en charge en commandes analogues à partir des périphériques les plus récents. L'outil tentera de conserver la même fonctionnalité entre le comportement d'origine et le comportement dans la configuration mise à jour.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment utiliser l'outil de migration pour prendre la configuration d'un commutateur de la gamme Sx200, Sx300 ou Sx500 et la convertir en commutateurs Sx250, Sx350 et Sx550 appropriés.

Périphériques pertinents

- Sx200

- Sx300

- Sx500

Version du logiciel source

- v1.4 ou ultérieure

Version du logiciel de destination

- v2.3 ou ultérieure

Présentation de la migration de configuration

Étape 1. Dans votre commutateur source, connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > File Management > Download/Backup Configuration. La page Download/Backup Configuration/Log s'ouvre.

Étape 2. Sélectionnez le bouton radial viaHTTP/HTTPS dans la méthode de transfert.

Étape 3. Dans le champ Save Action, sélectionnez Backup pour sauvegarder le fichier de configuration.

Étape 4. Sélectionnez le fichier de configuration de démarrage dans le champ Type de fichier source comme nous voulons convertir le fichier de configuration de démarrage.

Étape 5. Sélectionnez Texte brut ou Exclure dans le champ Données sensibles.

Étape 6. Ouvrez l'outil Configuration Migration Service Tool. La page Configuration Migration Service Tool s'affiche.

Étape 7. Dans la section Configuration de source, sélectionnez le périphérique source dans le Modèle de périphérique source.

Étape 8. Copiez le texte du fichier de configuration source dans la zone de texte Configuration source.

Remarque : assurez-vous que la configuration source inclut la section d'en-tête complète du fichier.

Étape 9. Sélectionnez le modèle du commutateur de destination dans le menu déroulant Destination Device Model.

Étape 10. Cliquez sur le bouton Convertir pour convertir le fichier de configuration source en fichier de configuration de destination.

Remarque : les configurations de fonctionnalités qui ne sont plus prises en charge seront supprimées.

Étape 11. Une fois la conversion terminée, passez en revue les résultats dans la zone de texte Updated Configuration.

Remarque : toutes les lignes mises à jour sont mises en surbrillance dans la zone de texte. Des commentaires sont ajoutés à la configuration pour expliquer toutes les modifications apportées au cours de la conversion.

Étape 12. Copiez la configuration mise à jour et collez-la dans un nouveau fichier texte.

Étape 13. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web du commutateur de destination et choisissez Administrator > File Management > File Operations.

Étape 14. Dans le champ Type d'opération, sélectionnez Mettre à jour le fichier.

Étape 15. Sélectionnez Startup Configuration dans le champ Destination File Type.

Étape 16. Sélectionnez HTTP/HTTPS dans le champ Copy Method.

Étape 17. Dans le champ Nom de fichier, sélectionnez le fichier de configuration converti qui a été enregistré à l'étape 12.

Étape 18. Rechargez le commutateur pour charger la nouvelle configuration.

Conclusion

Les instructions de ce document vous permettent de convertir la configuration d'un commutateur Sx200, Sx300 ou Sx500 en commutateur Sx250, Sx350 ou Sx550. Pour vérifier que la conversion  périphérique  réussi, vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande (CLI), en suivant les étapes ci-dessous.

Remarque : dans cet exemple, j'utiliserai SG550X-48MP comme commutateur de destination.

Étape 1. Connectez-vous au commutateur de destination (commutateurs Sx250, Sx350 ou Sx550) et accédez à Security > TCP/UDP Services. Cochez la case SSH Service pour activer l'accès à l'invite de commande des commutateurs via SSH.

Étape 2. Vous devez utiliser une application SSH pour accéder à l'interface de ligne de commande. Dans cet exemple, nous allons utiliser PuTTY pour accéder à l'interface de ligne de commande du commutateur. Commencez par saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du commutateur auquel vous souhaitez accéder dans le champ Host Name (or IP address). Cliquez ensuite sur Ouvrir.

Remarque : assurez-vous que le port est 22.

Étape 3. Une fois que vous avez établi une connexion avec le commutateur, vous devez être invité à entrer vos informations d'identification. Entrez vos informations de connexion au commutateur.

Remarque : si vous recevez une alerte de sécurité PuTTY, appuyez sur Oui pour mettre à jour le cache de PuTTYs et continuer  vous connecter. Dans l'image ci-dessous, je n'ai pas appliqué la configuration convertie de SG500X-24MPP à SG550X-48MP, vous pouvez voir que le nom d'hôte actuel est switche7141d.

Étape 4. Entrez la commande show startup-config. Cela affichera votre configuration de démarrage convertie que vous avez téléchargée sur ce commutateur.

Remarque : dans l'image ci-dessous, j'ai appliqué la configuration convertie au commutateur SG550X-48MP. Vous pouvez voir que le nom d'hôte est appelé Test-1.

© 2018 Cisco Systems. Tous droits réservés.