Introduction

L'outil de migration de configuration Cisco vous permet de convertir des fichiers de configuration de la génération précédente de commutateurs Cisco Small Business tels que les gammes Sx200, Sx300 et Sx500 vers les périphériques les plus récents tels que Sx250, Sx350, SG350X et Sx550X.

L'outil de migration de configuration effectue les conversions suivantes :

- Mettre à jour les noms d'interface en fonction des nouvelles conventions de noms d'interface utilisées dans les nouveaux périphériques.

- Lors de la conversion des paramètres du périphérique source vers le périphérique de destination, l'outil tente de mapper les commandes des interfaces du périphérique source aux interfaces qui utiliseraient le même rôle dans le périphérique de destination.

- Convertissez les commandes qui ne sont plus prises en charge en commandes analogues provenant des nouveaux périphériques.

- L'outil tentera de conserver la même fonctionnalité entre le comportement d'origine et le comportement dans la configuration mise à jour.

- Supprimez les commandes pour les fonctionnalités qui ne sont plus prises en charge.

Pour utiliser le service de migration de configuration, procédez comme suit :

1. Sauvegardez un fichier de configuration système d'un commutateur des gammes Sx200, Sx300 et Sx500 via HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure), TFTP (Trivial File Transfer Protocol) ou SCP (Secure Copy). La version actuelle du micrologiciel doit être au moins 1.4.x ou supérieure. Pour des instructions, cliquez ici.

2. Convertissez le fichier de configuration à l'aide de l'outil Configuration Migration. Pour ce faire, suivez les étapes de cet article.

3. Mettre à jour le fichier de configuration système d'un commutateur Sx250, Sx350, SG350X et Sx550X via HTTP/HTTPS, TFTP, SCP ou USB. La version actuelle du micrologiciel doit être au moins 2.3.x ou supérieure. Pour des instructions, cliquez ici.

Objectif

Cet article explique comment utiliser l'outil Configuration Migration Tool pour convertir un fichier de configuration d'un commutateur de génération précédente et mettre à jour un commutateur plus récent à l'aide du fichier de configuration converti.

Périphériques pertinents

- Série Sx200

- Gamme Sx250

- Série Sx300

- Gamme Sx350

- Gamme SG350X

- Série Sx500

- Gamme Sx550X

Version du logiciel

- 1.4 ou supérieur - Sx200, Sx300, Sx500

- 2.3 ou supérieur - Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Convertir à l'aide de l'outil de migration de configuration

Étape 1. Accédez à la page Service de migration de configuration.

Étape 2. Dans la zone Configuration source, sélectionnez un modèle de périphérique dans la liste déroulante Modèle de périphérique source. Il s'agit du périphérique utilisé dans le fichier de configuration de sauvegarde. Dans cet exemple, le commutateur SG300-28 est choisi.

Note: Le choix d'un modèle de périphérique source détermine les périphériques compatibles dans la zone de modèle de périphérique de destination.

Étape 3. Ouvrez le fichier de configuration sauvegardé, puis copiez tout le contenu.

Étape 4. Collez le fichier de configuration dans la zone Configuration source.

Étape 5. Dans la zone Mise à jour de la configuration, sélectionnez un modèle de périphérique dans la liste déroulante Modèle de périphérique de destination. Le fichier de configuration sauvegardé sera converti pour être utilisé dans ce commutateur. Dans cet exemple, SG350X-48MP est sélectionné.

Note: La liste déroulante Modèle de périphérique de destination répertorie les périphériques compatibles en fonction du modèle de périphérique source choisi.

Étape 6. Cliquez sur le bouton Convert pour convertir le fichier de configuration source en fichier de configuration mis à jour, qui est compatible avec le modèle de périphérique de destination choisi.

La boîte de notification située en bas doit afficher la conversion terminée avec succès ! pour indiquer une conversion réussie.

Étape 7. Mettez en surbrillance le contenu de la zone Configuration mise à jour, puis cliquez sur le bouton Copier dans le Presse-papiers pour copier le fichier de configuration converti.

Étape 8. Ouvrez un nouveau fichier texte, puis collez le fichier de configuration copié.

Étape 9. Cliquez sur Fichier, puis sur Enregistrer.

Étape 10. Entrez le nom du fichier dans le champ Enregistrer sous, puis enregistrez le fichier à l'emplacement du fichier (lecteur local, USB, TFTP ou serveur SCP) selon la méthode de transfert que vous préférez.

Note: Dans cet exemple, le fichier de configuration mis à jour appelé For SG350X-48MP.txt est enregistré dans le dossier Firmware de l'ordinateur local.

Vous devez maintenant avoir correctement converti le fichier de configuration source en fichier de configuration mis à jour via l'outil de migration de configuration.

Pour mettre à jour le fichier de configuration système du commutateur via HTTP/HTTPS, TFTP, SCP ou USB, cliquez ici pour obtenir des instructions.