Objectif:

Sur un commutateur réseau, l'heure système peut être définie manuellement par l'utilisateur, de manière dynamique à partir d'un serveur SNTP, ou synchronisée à partir du PC exécutant l'interface utilisateur graphique associée à Cisco. Si un serveur SNTP est choisi, les paramètres d'heure manuelle sont écrasés lorsque les communications avec le serveur sont établies. La page SNTP Authentication permet de configurer les clés utilisées lors de la connexion à un serveur SNTP. La clé d'authentification est créée sur le serveur SNTP dans un processus distinct qui dépend du type de serveur SNTP que vous utilisez.

L'objectif de cet article est de vous montrer comment activer l'authentification SNTP sur les commutateurs des gammes SG200, SG300 et SG500 pour la synchronisation SNTP de l'heure réseau.

Remarque : pour activer l'authentification SNTP, le mode SNTP doit avoir déjà été sélectionné. Reportez-vous à Définition de l'heure du système de manière dynamique à partir d'un serveur SNTP sur les commutateurs gérés des gammes 200, 300 et 500 pour obtenir de l'aide supplémentaire.

Périphériques pertinents:

· Commutateurs administrables Cisco Small Business série 200

· Commutateurs administrables Cisco Small Business série 300

· Commutateurs administrables Cisco Small Business série 500

Versions logicielles :

•1.3.0.59

Définition de l'heure système :

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web. Le nom d'utilisateur par défaut est « cisco » et le mot de passe par défaut est « cisco ».

Étape 2. Accédez à Administration > Time Settings > SNTP Authentication. La page SNTP Authentication s'ouvre :

Étape 3. Cochez la case Enable en regard de SNTP Authentication.

Étape 4. Cliquez sur Apply.

Étape 5. Sélectionnez Add pour ajouter une nouvelle clé d'authentification SNTP.

La fenêtre Add SNTP Authentication s'ouvre :

Étape 6. Saisissez le numéro d'identification dans le champ Authentication Key ID.

Étape 7. Sélectionnez la case d'option souhaitée pour la clé d'authentification et entrez le nom de la clé dans le champ prévu à cet effet.

Les options sont les suivantes :

- Défini par l'utilisateur (chiffré) : assure le chiffrement entre le client et le serveur

- Défini par l'utilisateur (texte clair) - Aucun cryptage entre le client et le serveur.

Étape 8. (Facultatif) Cochez la case Enable si vous souhaitez que le périphérique reçoive des informations de synchronisation uniquement d’un serveur SNTP utilisant cette clé d’authentification.

Étape 9. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres.