Objectif

Le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) permet à un périphérique de reconnaître les voisins du périphérique. LLDP fournit des informations telles que le type de périphérique, les adresses MAC et les adresses IP des périphériques. Cet article explique comment connecter des commutateurs SG200/300 à un téléphone SPA via LLDP. Cette procédure peut être utilisée avec n'importe quel téléphone IP de Cisco ou périphérique qui peut configurer LLDP.

Note: Avec les produits Cisco, cette connexion peut être établie avec le protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) ou LLDP.

Périphériques pertinents

Commutateurs · série SG200/300

Téléphone · série SPA500

Version du logiciel

· 1.2.7.76 [SG300]

· 7.5.4 [SPA500]

Connectez SG200/300 avec SPA500 via LLDP

Créer un VLAN sur le SG200/300

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez VLAN Management > Create VLAN.

Étape 2. Créez un VLAN sur les commutateurs de la gamme SG200/300.

Note: Pour créer un VLAN, suivez les étapes mentionnées dans l'article Configuration VLAN sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Configuration de l'ID VLAN voix sur le SG200/300

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez VLAN Management > Voice VLAN > Properties.

Étape 2. Entrez l'ID que vous souhaitez attribuer au VLAN voix dans le champ ID VLAN voix.

Note: Pour plus d'informations sur le VLAN voix, reportez-vous à l'article Voice VLAN Configuration sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Activer LLDP sur le SG200/300

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Discovery - LLDP > Properties.

Étape 2. Pour activer LLDP dans les commutateurs de la gamme SG200/300, cochez la case Activer.

Note: Pour plus d'informations sur LLDP, référez-vous à l'article Link Layer Discovery Protocol Properties Configuration sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Activer LLDP-MED sur le SG200/300

Une stratégie de réseau LLDP-MED est un ensemble de paramètres de configuration pour une application en temps réel telle que la voix ou la vidéo. Une stratégie réseau est incluse dans les paquets LLDP sortants vers le périphérique de point de terminaison média connecté. Le MED envoie ensuite son trafic tel que spécifié dans la stratégie réseau qu'il reçoit.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Discovery - LLDP > LLDP MED Network Policy.

Étape 2. Cochez Auto dans la case LLDP MED Network Policy for Voice Application pour vous assurer que LLDP-MED est activé sur tous les ports.

Note: Pour plus d'informations sur LLDP-MED, référez-vous à l'article LLDP (Link Layer Discovery Protocol) Media Endpoint Discovery (MED) Network Policy Configuration sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Désactiver CDP sur le SG200/300

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Discovery - CDP > Properties.

Étape 2. Désactivez le protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) sur les commutateurs de la gamme SG200/300 et SPA500 en décochant la case Activer. Ce protocole permet aux périphériques de se reconnaître et de reconnaître leurs attributs sans utiliser LLDP.

Étape 3. Dans l'utilitaire de configuration Web, sélectionnez Administration > Discovery - LLDP> Neighbor Information.

Étape 4. Connectez les périphériques et vérifiez que les périphériques que vous avez connectés apparaissent dans le tableau LLDP Neighbor Information.

Désactiver CDP sur les téléphones de la gamme SPA500

Le protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) est un protocole utilisé par tous les produits Cisco. Ce protocole permet aux périphériques de se reconnaître et de reconnaître leurs attributs sans utiliser LLDP. Vous pouvez désactiver le protocole CDP de deux manières, à partir de l'interface du téléphone ou via la page Web.

Désactiver CDP via l'interface téléphonique

Étape 1. Sur l'interface du téléphone, sélectionnez Paramètres > Configuration réseau > Activer CDP.

Étape 2. Entrez le code permettant de déverrouiller l'interface et de modifier les propriétés. Le code du téléphone est **#.

Étape 3. Désactivez le protocole CDP sur le périphérique.

Désactiver CDP via le Web

Étape 1. Lorsque vous êtes connecté au téléphone, connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez System > CDP.

Note: Vous pouvez accéder au téléphone directement via votre ordinateur ou via un périphérique de communication unifiée (UC). Si vous souhaitez modifier les paramètres de l'utilitaire de configuration Web, assurez-vous d'avoir activé le serveur Web accessible en écriture à partir de l'interface. Pour activer cette option sur l'interface, accédez à Paramètres > Configuration de la sécurité > Serveur Web accessible en écriture, puis sélectionnez Oui.

Étape 2. Choisissez no dans la liste déroulante CDP pour désactiver le CDP sur le téléphone.

Étape 3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.