Objectif

La fonction Copper Test du commutateur permet de vérifier si un port peut se connecter ou non via un connecteur RJ45 et permet également de déterminer les performances du câble à l'aide du Virtual Cable Tester (VCT). Si une interface rencontre des problèmes, vous pouvez effectuer un test de diagnostic sur le câble qui est branché sur cette interface pour voir son état. Grâce à ces informations, vous pouvez prendre de meilleures décisions lorsque vous dépannez une interface.

VCT effectue deux types de tests :

- La technologie TDR (Time Domain Reflectometry) teste la qualité et les caractéristiques d'un câble en cuivre relié à un port. Des câbles d'une longueur maximale de 140 mètres peuvent être testés. Ces résultats sont affichés dans la zone Résultats des tests de la page Test en cuivre.

- Le traitement numérique des signaux ou les tests DSP sont effectués sur des liaisons XG actives pour mesurer la longueur des câbles. Ces résultats sont affichés dans la zone Informations avancées de la page Test en cuivre. Ce test ne peut être exécuté que lorsque la vitesse de liaison est de 10 G.

Cet article explique les performances du test des ports cuivre effectué par le VCT sur les ports Gigabit Ethernet (GE).

Périphériques pertinents

- Série Sx200

- Gamme Sx250

- Série Sx300

- Gamme Sx350

- Gamme SG350X

- Série Sx500

- Gamme Sx550X

Version du logiciel

- 1.4.7.06 - Sx200, Sx300, Sx500

- 2.2.8.04 - Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Test en cuivre d'un port sur votre commutateur

Conditions préalables à l'exécution du test de port cuivre

Avant d'exécuter le test, procédez comme suit :

- Utilisez un câble de données CAT6a lors du test des câbles à l’aide du VCT.

- (Obligatoire) Désactivez le mode Courte Portée sur le port de votre commutateur. Les résultats de base des tests de câblage sont exacts si Short Reach est désactivé. Pour savoir comment configurer les paramètres Short Reach sur les ports de votre commutateur, cliquez ici pour obtenir des instructions.

- (Facultatif) Désactivez la norme EEE (Energy Efficient Ethernet). Les résultats avancés des tests de câblage sont exacts si EEE est désactivé sur le port que vous allez tester. Pour savoir comment configurer les paramètres EEE sur les ports de votre commutateur, cliquez ici.

Important : Lorsqu'un port est testé, il est défini sur l'état Down et les communications sont interrompues. Après le test, le port revient à l'état Up. Il n'est pas recommandé d'exécuter le test de port de cuivre sur un port que vous utilisez pour exécuter l'utilitaire Web de votre commutateur, car les communications avec ce périphérique seront interrompues.

Exécuter le test de port cuivre

Note: Les résultats des tests ont une précision dans une plage d'erreurs de +/- 10 pour les tests avancés et de +/- 2 pour les tests de base.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web de votre commutateur, puis sélectionnez Avancé dans la liste déroulante Mode d'affichage.

Note: Dans cet exemple, le commutateur SG350X-48MP est utilisé.

Note: Si vous disposez d'un commutateur Sx300 ou Sx500, passez à l'étape 2.

Étape 2. Connectez-vous à l'utilitaire Web de votre commutateur, puis sélectionnez Status and Statics > Diagnostics > Copper Test.

Note: Si vous avez un commutateur Sx200, Sx300 ou Sx500, sélectionnez Administration > Diagnostics > Copper Test.

Étape 3. Dans la zone Port, sélectionnez le port à tester.

Note: Dans cet exemple, le port GE4 de l'unité 2 est choisi.

Note: Si vous disposez d'un commutateur non empilable tel que Sx200, Sx250 ou Sx300, choisissez un port uniquement.

Étape 4. Cliquez sur Copper Test.

Étape 5. Une fois le message affiché, cliquez sur OK pour confirmer l'arrêt du port ou sur Annuler pour abandonner le test.

Les informations suivantes sont affichées dans la zone Résultats des tests :

Note: Dans cet exemple, une extrémité du câble connecté est cassée.

- Last Update : heure du dernier test effectué sur le port.

- Résultats du test : affiche les résultats du test du câble. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- OK — Le câble a réussi le test.

- No Cable : le câble n'est pas connecté au port.

- Câble ouvert : une seule extrémité du câble est connectée.

- Câble court - Un court-circuit s'est produit dans le câble.

- Résultat de test inconnu : une erreur s'est produite.

- Distance to Fault : distance entre le port et l'emplacement du câble où la défaillance a été détectée.

- Operational Port Status : indique si le port est actif ou inactif.

Lorsque le VCT est exécuté sur un port Gigabit, la zone Informations avancées affiche les informations suivantes :

- Cable Length : fournit une estimation de la longueur du câble.

- Paire : paire de câbles testée.

- Status : état de la paire de fils. Un état Fail affiché en rouge indique une erreur tandis qu'un état OK en vert indique que le câble est correct.

- Channel : canal de câble indiquant si les fils sont droits ou croisés.

- Polarity : indique si la détection et la correction automatiques de polarité ont été activées pour la paire de fils. Polarité signifie la transmission TX/RX via le câble. La détection et la correction automatiques de la polarité permettent de régler automatiquement les erreurs de câblage sur tous les ports RJ45.

- Pair Skew : différence de délai entre les paires de fils.

Dans l'exemple ci-dessous, le câble rompu a été remplacé par un nouveau.

Vous devez maintenant avoir effectué un test de cuivre sur un port de votre commutateur.