Objectif

Un réseau local virtuel (VLAN) permet à un groupe d’hôtes qui ne sont pas connectés au même commutateur de communiquer comme s’ils se trouvaient sur le même domaine de diffusion. Une interface qui a du trafic VLAN doit avoir les VLAN assignés à cette interface, ou des paquets peuvent être abandonnés. Lorsque le protocole d'enregistrement de VLAN GARP (GVRP) est activé pour une interface, les VLAN peuvent être affectés dynamiquement et il n'est pas nécessaire de les affecter manuellement.

Ce document explique comment configurer le VLAN natif sur la gamme de commutateurs 200/300.

Périphériques pertinents

•Commutateurs de la gamme 200

•Commutateurs de la gamme 300

Configuration VLAN native

Étape 1. Dans l'utilitaire de configuration Web, choisissez VLAN Management > Default VLAN Settings. La page Default VLAN Settings s'ouvre :

Étape 2. Dans le champ Default VLAN ID After Reboot, saisissez le VLAN correspondant à votre ID de VLAN natif.

Étape 3. Dans l'utilitaire de configuration Web, choisissez Administration > Management Interface > IPv4 Interface. La page IPv4 Interface s'ouvre :

Étape 4. Dans la liste déroulante VLAN de gestion, sélectionnez le VLAN que vous souhaitez utiliser comme VLAN de gestion/VLAN natif.

Étape 5. Attribuez une adresse IP au VLAN de gestion dans le champ IP Address.

Étape 6. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres.