Objectif

Cet article fournit des instructions sur la configuration des propriétés Ethernet vertes globales sur un commutateur à l'aide de l'interface graphique utilisateur (GUI).

Si vous êtes intéressé par la configuration à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI), consultez cet article sur Configurer les propriétés globales d'Ethernet vert sur un commutateur à travers l'interface de ligne de commande.

Périphériques pertinents

- Série Sx200

- Gamme Sx250

- Série Sx300

- Gamme Sx350

- Gamme SG350X

- Série Sx500

- Gamme Sx550X

Version du logiciel

- 1.4.7.06 - Sx200, Sx300, Sx500

- 2.2.8.04 - Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Introduction

Green Ethernet est le nom courant d'un ensemble de fonctionnalités conçues pour être écologiques et réduire la consommation électrique d'un périphérique. Contrairement à la norme EEE (Energy Efficient Ethernet), la détection d'énergie Green Ethernet est activée sur tous les ports, tandis que seuls les périphériques dotés de ports gigaoctets sont activés avec la norme EEE.

La fonction Ethernet écologique permet de réduire la consommation électrique globale de plusieurs manières :

- Energy Detect Mode (Mode de détection d'énergie) : sur une liaison inactive, le port passe en mode inactif et économise de l'énergie tout en conservant l'état administratif du port actif. La récupération de ce mode en mode de fonctionnement complet est rapide, transparente et aucune trame n’est perdue. Ce mode est pris en charge sur les ports Gigabit Ethernet (GE) et Fast Ethernet (FE). Ce mode est désactivé par défaut.

- Short Reach Mode (Mode courte portée) : cette fonction permet de réaliser des économies d'énergie sur une courte longueur de câble. Une fois la longueur du câble analysée, la consommation électrique est ajustée en fonction des différentes longueurs de câble. Si la longueur du câble est inférieure à 30 mètres pour les ports 10 gigabits et à 50 mètres pour les autres types de ports, le périphérique utilise moins d'énergie pour envoyer des trames sur le câble, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Ce mode est uniquement pris en charge sur les ports RJ45 GE et ne s'applique pas aux ports combinés. Ce mode est désactivé par défaut.

Configuration des propriétés Ethernet vertes globales sur un commutateur

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web de votre commutateur, puis choisissez Port Management > Green Ethernet > Properties.

Remarque : les options disponibles peuvent varier en fonction du modèle exact de votre périphérique. Dans cet exemple, le commutateur SG350X-48MP est utilisé.

Étape 2. (Facultatif) Pour configurer les paramètres Ethernet verts par port, cliquez sur le lien Port Settings. Pour des instructions, cliquez ici.

Étape 3. Pour activer la fonctionnalité Energy Detect Mode sur le commutateur, cochez la case Enable Energy Detect Mode. Sinon, ne cochez pas cette case. Cette option permet d'économiser de l'énergie lorsque le périphérique n'est pas connecté à un partenaire de liaison actif.

Remarque : si vous disposez d'un commutateur XG, les fonctions Energy Detect Mode et Short Reach sont toujours activées.

Étape 4. Cochez la case Enable Short Reach pour activer la fonctionnalité Short Reach. Sinon, ne cochez pas cette case. Cela vous permet d'exécuter les liaisons avec moins de puissance que la liaison ne peut normalement gérer.

Important : si le mode courte portée est activé, le mode EEE doit être désactivé.

Étape 5. Cochez la case Enable Port LEDs pour activer les diodes électroluminescentes (LED) du port. Lorsque cette option est désactivée, les DEL n'affichent pas l'état de la liaison, l'activité, etc.

La zone Économies d'énergie affiche la quantité d'énergie économisée lorsque les modes Ethernet vert et Courte portée sont exécutés. Les économies d'énergie EEE ne sont pas prises en compte car elles sont dynamiques et correspondent à l'utilisation des ports.

Remarque : cette zone est disponible sur les commutateurs Sx200, Sx250, Sx300, Sx500 et XG.

La zone Cumulative Energy Saved (Économies d'énergie cumulées) indique la quantité d'énergie économisée lors du dernier redémarrage du commutateur. Cette valeur est mise à jour chaque fois qu'un événement affecte l'économie d'énergie.

Remarque : cette zone est disponible sur les commutateurs Sx200, Sx250, Sx300, Sx500 et XG.

Étape 6. S'il y a des ports Gigabit Ethernet sur le commutateur, cochez la case Enable 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) pour activer le mode EEE 802.3. Par défaut, cette option est activée. La technologie EEE a été développée pour réduire la consommation électrique lorsque le commutateur est peu actif en termes de données.

Remarque : dans cet exemple, la norme 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) est désactivée.

Étape 7. Cliquez sur Apply.

Commutateurs SG350X et Sx550X :

Commutateurs Sx200, Sx250, Sx300 et Sx500 :

Commutateurs XG :

Étape 8. (Facultatif) Si la norme 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) est désactivée à l’étape 6, cliquez sur OK pour continuer.

Étape 9. (Facultatif) Pour ignorer les paramètres configurés, cliquez sur le bouton Annuler.

Étape 10. (Facultatif) Pour réinitialiser les informations d'économie d'énergie cumulée, cliquez sur le bouton Réinitialiser le compteur d'économie d'énergie.

Étape 11. (Facultatif) Cliquez sur OK pour continuer.

Étape 12. (Facultatif) Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres dans le fichier de configuration initiale.

Vous devez maintenant avoir correctement configuré les propriétés Ethernet vertes globales de votre commutateur.