Objectif

Une adresse MAC (Media Access Control address) est un identificateur unique attribué aux interfaces réseau pour la communication sur le segment de réseau physique. Les commutateurs gérés de la gamme 200/300 vous permettent de configurer une adresse MAC statique. Les adresses MAC statiques offrent une sécurité à une interface spécifique. Avec les adresses MAC statiques, vous pouvez vous assurer que sur une interface particulière, le commutateur n'écoutera que le trafic provenant de l'adresse MAC statique spécifique. Tout autre trafic provenant d’autres adresses MAC qui passe par cette interface sera abandonné par le commutateur.

L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer des adresses MAC statiques sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.0.62

Adresse MAC statique

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez MAC Address Tables>Static Addresses. La page Static Addresses s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre Ajouter une adresse statique s'affiche :

Étape 3. Dans la liste déroulante VLAN dans le champ VLAN ID, sélectionnez le VLAN que vous souhaitez appliquer à l'adresse MAC statique.

Étape 4. Dans le champ MAC Address, saisissez l'adresse MAC.

Étape 5. Dans le champ Interface, sélectionnez la case d'option souhaitée.

· Port : dans la liste déroulante Port, sélectionnez le port souhaité pour appliquer l'adresse MAC statique.

· LAG : dans la liste déroulante Link Aggregation Group (LAG), sélectionnez le LAG souhaité pour appliquer l'adresse MAC statique.

Étape 6. Dans le champ Status, sélectionnez la case d'option souhaitée.

· Permanent : définit l'adresse MAC statique de manière permanente sur le VLAN et l'interface choisis.

· Delete On Reset : l'adresse MAC statique sera supprimée après un redémarrage du commutateur.

· Delete On Timeout : l'adresse MAC statique est automatiquement supprimée après la valeur de délai d'attente définie sur le commutateur.

· Secure : l'adresse MAC statique est sécurisée si l'interface est en mode verrouillage classique. Lorsqu’une interface est en mode de verrouillage classique, toutes les adresses MAC ajoutées à cette interface spécifique sont verrouillées et l’interface n’apprend aucune nouvelle adresse MAC.

Étape 7. Cliquez sur Apply.

Étape 8. (Facultatif) Pour supprimer une adresse MAC statique, cochez la case de l’adresse MAC souhaitée et cliquez sur Delete.