Objectif

La quantité de trafic envoyée ou reçue par le système est contrôlée par l'ensemble de bande passante. La bande passante dépend de deux valeurs, Ingress Rate Limit et Egress Shaping Rate. Vous pouvez ajuster ces valeurs pour chaque interface afin de les adapter aux besoins du réseau.

Ce document présente la procédure de configuration de la bande passante sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

•v 1.2.7.76

Configuration de la bande passante

Cette section explique comment configurer la bande passante d'une interface.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Quality of Service > General > Bandwidth. La fenêtre Bandwidth s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur la case d'option de l'interface dont vous souhaitez configurer la bande passante.

Étape 3. Cliquez sur Edit. La fenêtre Modifier la bande passante s'affiche.

Étape 4. Dans le champ Ingress Rate Limit, pour activer la limite de débit en entrée, cochez la case Enable. Ingress Rate Limit limite le trafic entrant sur l'interface.

Étape 5. Si vous avez coché la case Ingress Rate Limit à l'étape 4, dans le champ Ingress Limit, saisissez la quantité maximale de bande passante pour le trafic entrant sur l'interface en question.

Étape 6. Dans le champ Taux de mise en forme de sortie, pour activer la limite du taux de sortie, cochez la case Activer. La limite de débit de sortie limite le trafic de sortie sur l'interface.

Étape 7. Si vous avez coché la case Taux de mise en forme de sortie à l'étape 6., dans le champ Taux de mise en forme de sortie, entrez la quantité maximale de bande passante pour le trafic de sortie sur l'interface en question.

Étape 8. Dans le champ Committed Information Rate (CIR), saisissez la valeur de ce champ pour définir la bande passante maximale autorisée pour l'interface Egress Shaping Rate.

Étape 9. Dans le champ Committed Burst Size (CBS), saisissez la taille de rafale maximale des données en octets autorisée pour l'interface de sortie.

Étape 10. Cliquez sur Apply pour appliquer les paramètres.

Application d’une configuration d’interface à plusieurs interfaces

Cette section décrit comment appliquer une configuration de mise en forme de sortie d'une interface unique à plusieurs interfaces.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Quality of Service > General > Bandwidth. La page Bandwidth s'ouvre.

Étape 2. Cliquez sur la case d'option de l'interface pour laquelle vous souhaitez appliquer sa configuration de bande passante à plusieurs interfaces.

Étape 3. Cliquez sur Copier les paramètres. La fenêtre Copier les paramètres s'affiche.

Étape 4. Dans le champ à, saisissez la plage d'interfaces à laquelle vous souhaitez appliquer la configuration de l'interface choisie à l'étape 2. Vous pouvez utiliser les numéros d'interface ou le nom des interfaces comme entrée. Vous pouvez entrer chaque interface séparée par une virgule (Par exemple : 1, 3, 5 ou GE1, GE3, GE5) ou vous pouvez entrer une plage d'interfaces (Par exemple : 1-5 ou GE1-GE5).

Étape 5. Cliquez sur Apply pour enregistrer votre configuration.

L'image ci-dessous décrit les modifications apportées après la configuration.