Objectifs

Le protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) est un protocole propriétaire de la couche liaison de Cisco qui permet aux périphériques Cisco de communiquer, quelle que soit la connectivité IP. Il est principalement utilisé pour communiquer les adresses de protocole et les capacités des périphériques. Le protocole CDP envoie des trames contenant des valeurs de longueur de type (TLV), qui sont des champs contenant différentes propriétés du port et/ou de la connexion.

L'article explique les informations sur la page CDP Statistics des commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

•v 1.2.7.76

Statistiques CDP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Discovery - CDP > CDP Statistics. La page CDP Statistics s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur la case d'option en regard de l'intervalle de temps souhaité dans le champ Fréquence d'actualisation pour définir la fréquence d'actualisation des informations ci-dessous.

Les informations de statistiques CDP sont affichées dans les champs suivants :

· Received : affiche des statistiques sur le nombre de paquets CDP reçus.

- Version 1 : nombre de paquets CDP de version 1 que le commutateur a reçus.

- Version 2 : nombre de paquets CDP de version 2 que le commutateur a reçus. Les paquets de la version 2 contiennent plus d'informations sur le voisin que les paquets de la version 1, telles que l'état duplex de la connexion voisine (semi-duplex ou duplex intégral), la consommation d'énergie et un mécanisme de détection d'erreur qui permet une recherche d'erreur plus rapide dans la connexion avec le périphérique voisin.

- Total : nombre total de paquets CDP que le commutateur a reçus.

· Transmitted : affiche des statistiques sur le nombre de paquets CDP transmis.

- Version 1 : nombre de paquets CDP de version 1 transmis par le commutateur.

- Version 2 : nombre de paquets CDP de version 2 transmis par le commutateur.

- Total : nombre total de paquets CDP transmis par le commutateur.

· CDP Error Statistics — Affiche le nombre d'erreurs CDP par type.

- Somme de contrôle illégale : nombre de paquets CDP dont la somme de contrôle est incorrecte. Cela signifie que le paquet a été endommagé.

- Autres erreurs : nombre de paquets CDP comportant des erreurs autres que la somme de contrôle illégale. Cela est généralement dû à une non-correspondance dans les types TLV transmis.

- Neighbors Over Maximum : nombre de paquets CDP abandonnés en raison d'un manque de mémoire.

Étape 3. (Facultatif) Pour effacer les compteurs CDP Received et Transmitted, cliquez sur Clear Counters.