Objectif

La qualité de service (QoS) d’un périphérique réseau contrôle la priorité du trafic sortant. En cas d'encombrement du trafic, la qualité de service détermine la file d'attente qui est envoyée en premier et celles qui peuvent être abandonnées.

L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer la file d'attente QoS sur les commutateurs gérés des gammes 200 et 300

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.0.62

Configuration de la file QoS

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Quality Of Service > General > Queue. La page Queue s'ouvre :

· Queue : chaque interface comporte quatre files d'attente, de 1 à 4.

· Méthode de planification — Détermine la façon dont la priorité est définie.

- Priorité stricte : le trafic est transmis en premier par la file d'attente de priorité la plus élevée. La file d'attente numéro 4 a la priorité la plus élevée et la file d'attente numéro 1 a la priorité la plus faible.

- WRR (Weighted Round Robin) : le trafic est envoyé proportionnellement au poids de la file d'attente. Plus le poids de la file d'attente est élevé, plus le trafic est envoyé (le numéro de file d'attente 4 est le plus élevé).

- WRR Weight : saisissez un poids WRR uniquement si WRR est sélectionné.

- % of WRR Bandwidth : représente le pourcentage du poids WRR et indique la quantité de bande passante attribuée à la file d'attente.

Étape 2. Cochez la case d'option appropriée pour définir la priorité de chaque file d'attente.

Remarque : vous pouvez utiliser la priorité stricte pour les files d'attente supérieures et le WRR pour les files d'attente inférieures.  Tout le trafic d'une file d'attente de priorité stricte sera envoyé avant celui d'une file d'attente sous WRR.

Étape 3. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres ou sur Cancel pour annuler les modifications.