Objectif

Un voisin IPv6 est un noeud lié à une interface IPv6. La table des voisins IPv6 contient tous les voisins IPv6 configurés de manière statique et détectés de manière dynamique. Également appelée cache de découverte de voisins IPv6, la table de voisins est utilisée par le commutateur pour communiquer avec les noeuds voisins. Le commutateur utilise la table pour détecter une adresse MAC souhaitée à partir d'une adresse IPv6 connue.

Cet article explique comment configurer et afficher la table de voisinage IPv6 sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.0.62

Voisins IPv6

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Management Interface > IPv6 Neighbors lorsque le commutateur est en mode de couche 2 ou IP Configuration > Management and IP Interface > IPv6 Neighbors lorsque le commutateur est en mode de couche 3. La page IPv6 Neighbors s'ouvre :

Étape 2. (Facultatif) Cliquez sur la case d'option correspondant à l'option souhaitée dans le champ Effacer le tableau, puis cliquez sur Appliquer. L'adresse IPv6 souhaitée est effacée de la table de voisinage IPv6.

· Static Only : effacez uniquement les entrées IPv6 statiques.

· Dynamic Only : effacez uniquement les entrées IPv6 dynamiques.

· All Dynamic & Static : effacez les entrées IPv6 statiques et dynamiques.

Étape 3. Cliquez sur Add pour ajouter un voisin à surveiller. La fenêtre Add IPv6 Neighbors s'affiche.

Remarque : le champ Interface affiche l'interface IPv6 voisine à ajouter.

Étape 4. Entrez l'adresse IPv6 souhaitée à configurer sur l'interface.

Étape 5. Saisissez l'adresse MAC qui correspond à l'adresse IPv6 spécifiée.

Étape 6. Cliquez sur Apply. Le voisin IPv6 est configuré de manière statique.

La zone IPv6 Neighbor Table affiche les champs suivants.

· Interface : interface du voisin IPv6.

· IPv6 Address : adresse IPv6 du voisin.

· MAC address : adresse MAC qui correspond à l'adresse IPv6.

· Type : type d'entrée du voisin.

- Static : le voisin a été configuré de manière statique.

- Dynamic : le voisin a été détecté dynamiquement.

· State : état du voisin IPv6.

- Incomplet : la résolution d'adresse est fonctionnelle, mais le voisin n'y a pas encore répondu.

- Accessible : il a été identifié que le voisin est accessible.

- Obsolète : il a été identifié que le voisin est inaccessible et aucune action ne sera entreprise pour vérifier l'accessibilité du voisin tant que le trafic ne doit pas être envoyé.

- Delay : il a été identifié que le voisin précédemment connu est inaccessible. L'interface reste dans l'état de retard jusqu'à ce qu'un temps de retard prédéterminé se soit écoulé, après quoi l'état passe à Sonde.

- Probe : le voisin n'est pas accessible. Cela invite les sondes de sollicitation de voisin de monodiffusion à être envoyées pour vérifier l'accessibilité.