Objectif

L'objectif de cet article est de vous présenter les informations système de base et la signification de chaque paramètre sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300. Ces informations sont utiles à tout administrateur réseau et peuvent vous aider à prendre une meilleure décision en ce qui concerne votre réseau. Aussi.

Cet article explique comment configurer les informations système de base permettant de mieux identifier le commutateur et sa fonction sur votre réseau.

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.0.62

Informations générales sur le système

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Status and Statistics > System Summary. La page System Summary (sommaire système) s’ouvre:

Les informations suivantes s'affichent dans la zone System Information :

· System Operation Mode : affiche le mode de fonctionnement du commutateur. Deux modes de fonctionnement sont disponibles : les modes de fonctionnement des couches 2 et 3 du modèle TCP/IP. Avec le mode de fonctionnement de couche 2, le commutateur agit entièrement comme un commutateur de couche 2. Avec le mode de fonctionnement de couche 3, le commutateur agit comme un commutateur de couche 2, mais effectue également des tâches de couche 3.

· Description du système — Description du système.

· Emplacement du système : emplacement physique du commutateur. Cliquez sur Edit pour modifier les informations.

· Personne-ressource du système — Le nom d'une personne-ressource. Cliquez sur Edit pour modifier les informations.

· Host Name : nom du commutateur. Par défaut, le nom d’hôte du commutateur est composé du mot switch concaténé avec les trois octets les moins significatifs de l’adresse MAC du commutateur. Cliquez sur Edit pour modifier les informations.

Remarque : si vous cliquez sur Modifier, reportez-vous à l'article Configuration des paramètres système sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300 pour savoir comment modifier les informations des paramètres système.

· System Object ID : ID d'objet SNMP unique pour ce produit.

· System Uptime : temps écoulé depuis le dernier redémarrage.

· Heure actuelle : heure actuelle du système.

· Base MAC Address : adresse MAC du commutateur.

· Trames jumbo : état de prise en charge des trames jumbo. Cette prise en charge peut être activée ou désactivée sur la page Port Setting. La prise en charge des trames jumbo n'est effective qu'après son activation et le redémarrage du commutateur. Les trames jumbo sont des trames Ethernet d’une taille de 1 500 octets ou plus.

Les informations sur les services disponibles sur le commutateur se trouvent dans la zone d'état des services TCP/UDP :

Remarque : si vous souhaitez modifier l'état des services TCP/UDP, cliquez sur Edit. La page TCP/UDP Services s'ouvre. Reportez-vous à l'article View TCP/UDP Service Status on 300 Series Managed Switches pour savoir comment modifier l'état des services TCP/UDP.

· HTTP Service : affiche l'état actuel (Activer ou Désactiver) du service HTTP.

· HTTPS Service : affiche l'état actuel (Activer ou Désactiver) du service HTTPS. HTTPS est une version sécurisée de HTTP.

· SNMP Service : affiche l'état actuel (Enable ou Disable) du service SNMP (Simple Network Management Protocol). Le protocole SNMP vous offre les outils nécessaires pour gérer et contrôler un environnement réseau.

· Telnet Service : affiche l'état actuel (Enable ou Disable) du service Telnet. Telnet est un protocole qui vous permet d’établir une connexion à distance avec un réseau.

· SSH Service : affiche l'état actuel (Enable ou Disable) du service SSH (Secure Shell). SSH, comme Telnet, vous permet d’établir une connexion à distance avec un réseau, mais SSH offre plus de sécurité que Telnet.

Les informations suivantes s'affichent dans la zone Software Information :

· Firmware Version (Active Image) : numéro de version du micrologiciel de l'image logicielle actuellement utilisée.

· Somme de contrôle MD5 du micrologiciel (image active) : somme de contrôle MD5 de l'image active. MD5 est un algorithme de hachage qui chiffre les données. Dans ce cas, le microprogramme produit une valeur de somme de contrôle MD5, dans le but d'assurer l'intégrité des données et la protection des données du microprogramme.

· Firmware Version (Non-active) : numéro de version du micrologiciel de l'image logicielle inactive.

· Somme de contrôle MD5 du micrologiciel (non actif) — Somme de contrôle MD5 de l'image logicielle inactive. Étant donné que les commutateurs gérés de la gamme 200/300 peuvent avoir jusqu'à deux microprogrammes différents, chaque microprogramme possède sa propre valeur de somme de contrôle MD5 pour l'intégrité des données.

· Boot Version : numéro de version de l'image de démarrage.

· Somme de contrôle MD5 de démarrage : somme de contrôle MD5 de l'image de démarrage.

· Locale — Locale de la première langue.

· Version linguistique : version du micrologiciel de la langue principale de l'image active.

· Somme de contrôle MD5 de langue — Somme de contrôle MD5 du fichier de langue.

· Serial Number : affiche le numéro de série du commutateur.

· PID VID : affiche la référence et l'ID de version du commutateur.

Si le commutateur est compatible PoE, les statistiques et paramètres PoE généraux suivants sont également affichés.

· Puissance PoE maximale disponible (W) : puissance maximale disponible pouvant être fournie par le PoE en watts.

· Consommation électrique PoE totale (W) - Puissance PoE totale fournie aux périphériques PoE connectés en watts.

· PoE Power Mode : les périphériques PoE (Power over Ethernet) sont alimentés par le commutateur. Les périphériques sont alimentés par le port auquel ils sont connectés. Le commutateur limite la page à de deux manières, selon le mode d'alimentation.

- Port Limit : cette option est configurée dans la page des propriétés PoE. L'alimentation est limitée à une puissance spécifique et pour activer ces paramètres, le système doit être en mode PoE Port Limit.

- Limite de classe : cette option est configurée dans la page des propriétés PoE. L'alimentation est limitée en fonction de la classe du périphérique connecté. Pour activer ces paramètres, le système doit être en mode PoE Port Limit.