Objectifs

Les principales fonctions du protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sont de s’assurer que les périphériques réseau installés sur un réseau donné s’annoncent correctement à ses voisins et de permettre au périphérique de stocker des informations de détection sur ses voisins. Ce protocole est utile pour le dépannage. Les commutateurs gérés de la gamme 300 offrent différentes propriétés LLDP que vous pouvez configurer manuellement. De cette manière, vous pouvez disposer d'informations plus précises sur les différents événements de votre réseau afin de détecter plus rapidement un éventuel problème de connectivité. Cet article explique comment configurer les propriétés LLDP sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.0.62

Configuration des propriétés LLDP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Discovery - LLDP > Properties. La page Propriétés s'ouvre :

Étape 2. Cochez la case Enable pour activer LLDP sur le commutateur dans le champ LLDP Status.

Remarque : si le protocole LLDP n'est pas activé, cliquez sur la case d'option correspondant à l'action que vous souhaitez effectuer si un paquet correspondant aux critères sélectionnés est reçu :

· Filtering : supprime le paquet.

· Inondation — Transfère le paquet à tous les membres du VLAN.

Étape 3. Le champ Intervalle d'annonce TLV définit le taux en secondes auquel les mises à jour d'annonce LLDP sont envoyées. Cliquez sur la case d'option de l'une des options disponibles pour définir le paramètre :

· Use Default : une valeur par défaut est utilisée pour ce paramètre.

· Défini par l'utilisateur — Une valeur définie pour ce paramètre peut être entrée dans le champ donné.

Étape 4. Le champ Topology Change SNMP Notification Interval définit l'intervalle de temps minimal en secondes pour les notifications lorsque la topologie du commutateur change. Cliquez sur la case d'option de l'une des options disponibles pour définir ce paramètre :

· Use Default : une valeur par défaut est utilisée pour ce paramètre.

· Défini par l'utilisateur — Une valeur définie pour ce paramètre peut être entrée dans le champ donné.

Étape 5. Le champ Hold Multiplier définit la durée pendant laquelle les paquets LLDP sont conservés avant d'être rejetés. Cette unité est mesurée en multiples de l'intervalle d'annonce TLV. Par exemple, si l'intervalle d'annonce TLV est de 20 secondes et que le multiplicateur de mise en attente est de 4, les paquets LLDP seront éliminés au bout de 80 secondes. Cliquez sur la case d'option correspondant à l'une des options disponibles pour définir ce paramètre :

· Use Default : une valeur par défaut est utilisée pour ce paramètre.

· Défini par l'utilisateur — Une valeur définie pour ce paramètre peut être entrée dans le champ donné.

Étape 6. Le champ Reinitializing Delay définit l'intervalle de temps en secondes qui s'écoule entre la désactivation et la réinitialisation du protocole LLDP. Cet événement suit un cycle d'activation/désactivation LLDP. Cliquez sur la case d'option de l'une des options disponibles pour définir ce paramètre :

· Use Default : une valeur par défaut est utilisée pour ce paramètre.

· Défini par l'utilisateur — Une valeur définie pour ce paramètre peut être entrée dans le champ donné.

Étape 7. Le champ Transmit Delay définit la durée en secondes qui s’écoule entre les transmissions de trames LLDP successives. Cela est dû aux modifications apportées à la base d’informations de gestion des systèmes locaux LLDP. Cliquez sur la case d'option de l'une des options disponibles pour définir ce paramètre :

· Use Default : une valeur par défaut est utilisée pour ce paramètre.

· Défini par l'utilisateur — Une valeur définie pour ce paramètre peut être entrée dans le champ donné.

Étape 8. Le champ Fast Start Repeat Count définit le nombre de fois où les paquets LLDP sont envoyés lorsque le mécanisme LLDP-MED Fast Start est initialisé. Cet événement se produit lorsqu'un nouveau périphérique de point d'extrémité multimédia se connecte au commutateur. Saisissez dans ce champ le nombre de fois souhaité.

Étape 9. Cliquez sur Apply pour enregistrer la configuration.