Objectif

Une méthode courante d’optimisation d’un réseau consiste à utiliser la qualité de service (QoS). La QoS fonctionne en hiérarchisant certains trafics réseau en fonction des différents critères configurables. Le trafic de moindre priorité est ralenti pour fournir un meilleur débit pour le trafic de priorité supérieure. Les commutateurs administrables de la gamme Cisco prennent en charge quatre files d'attente, la file d'attente quatre ayant la priorité la plus élevée. La QoS peut être configurée sur les commutateurs gérés de la gamme Cisco en fonction de différents modes approuvés.

Le commutateur prend en charge les modes de confiance suivants :

· La classe de service (CoS / 802.1p) permet à l'utilisateur de spécifier la priorité des paquets de données lorsque le trafic est mis en mémoire tampon dans le commutateur en raison d'un encombrement. Les valeurs CoS sont comprises entre 0 et 7, où 7 est la priorité la plus élevée.

· Le point de code de services différenciés IP (DSCP) détecte les paquets en fonction de leurs valeurs DSCP. La balise de priorité VLAN reste inchangée.

Cet article explique comment configurer le mode d'approbation CoS QoS sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Table de mappage Cos vers file d'attente par défaut

Valeurs 802.1p

File d’attente

Remarques

0

1

Fond

1

1

Meilleur effort

2

2

Excellent effort

3

3

Application critique Téléphone LSV SIP

4

3

Vidéo

5

4

Téléphone IP Cisco vocal par défaut

6

4

Interwork Control téléphone LSV RTP

7

4

Contrôle du réseau

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

•v 1.2.7.76

Configuration QoS

Propriétés QoS

La page QoS Properties est utilisée pour activer QoS globalement et configurer un mode d'approbation QoS.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Quality of Service > General > QoS Properties. La page QoS Properties s'ouvre :

Étape 2. Cochez Enable dans le champ QoS Mode pour activer QoS sur le commutateur.

Étape 3. Cliquez sur la case d'option CoS/802.1p dans le champ Trust Mode pour configurer le mode d'approbation en tant que CoS/802.1p. Le mode d’approbation détermine la manière dont le trafic réseau sera envoyé aux files d’attente.

Étape 4. Cliquez sur Apply. Le mode d'approbation QoS est configuré.

Étape 5. Faites défiler jusqu'à la table de configuration QoS et sélectionnez une interface dans la liste déroulante Type d'interface.

Étape 6. Cliquez sur Go pour afficher la liste des ports ou des LAG.

Étape 7. Sélectionnez la case d'option du port ou du LAG que vous souhaitez modifier.

Étape 8. Cliquez sur Edit pour configurer l'interface spécifiée. La fenêtre Edit Interface CoS Configuration s'affiche.

Étape 9. (Facultatif) Cliquez sur la case d’option correspondant à l’interface souhaitée.

· Port : dans la liste déroulante Port, sélectionnez le port à configurer. Cela affectera uniquement le port unique choisi.

· LAG : dans la liste déroulante LAG, sélectionnez le LAG à configurer. Cela affectera le groupe de ports défini dans la configuration du LAG.

Étape 10. Dans la liste déroulante CoS par défaut, sélectionnez une valeur CoS par défaut pour les paquets entrants qui n'ont pas de balise VLAN. La valeur CoS 0 a la priorité la plus faible tandis que la valeur 7 a la priorité la plus élevée.

Étape 11. Cliquez sur Apply. La valeur CoS par défaut de l'interface est configurée.

Paramètres d'interface QoS

La page QoS Interface Settings est utilisée pour activer la QoS par port.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Quality of Service > General > Interface Settings. La page Interface Settings s'ouvre :

Étape 2. Sélectionnez une interface dans la liste déroulante Type d'interface.

Étape 3. Cliquez sur Go pour afficher la liste des ports ou des LAG.

Étape 4. Sélectionnez la case d'option du port ou du LAG que vous souhaitez modifier.

Étape 5. Cliquez sur Edit pour configurer l'interface spécifiée. La fenêtre Edit QoS Interface Settings s'affiche.

Étape 6. (Facultatif) Cliquez sur la case d’option correspondant à l’interface souhaitée.

· Port : dans la liste déroulante Port, sélectionnez le port à configurer. Cela affectera uniquement le port unique choisi.

· LAG : dans la liste déroulante LAG, sélectionnez le LAG à configurer. Cela affectera le groupe de ports défini dans la configuration du LAG.

Étape 7. Cochez Enable dans le champ QoS State. Cela permet de hiérarchiser le trafic entrant sur l'interface en fonction du mode d'approbation QoS configuré. Dans ce cas, le mode d'approbation CoS/802.1p. Si l'état QoS est désactivé, tout le trafic entrant sur l'interface est mappé sur la file d'attente au mieux et aucune hiérarchisation n'a lieu.

Étape 8. Cliquez sur Apply. Les paramètres d'interface sont configurés.

File QoS

La page Queue est utilisée pour configurer la priorité des files d'attente de sortie.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Quality of Service > General > Queue. La page Queue s'ouvre :

Étape 2. Sélectionnez la case d'option correspondant à la méthode de planification souhaitée pour chaque file d'attente. Cela détermine la manière dont le trafic est géré.

· Priorité stricte : le trafic sortant d'une file d'attente de priorité supérieure est envoyé en premier. Le trafic provenant d'une file d'attente de priorité inférieure est traité après l'envoi de tout le trafic de file d'attente de priorité supérieure.

· WRR - Weighted Round Robin (WRR) envoie le trafic vers les files d'attente proportionnellement au poids de la file d'attente. Cela signifie que davantage de paquets sont envoyés à partir d'une file d'attente avec un poids plus élevé. Une file d'attente est gérée jusqu'à ce que le quota de cette file d'attente soit atteint, puis la file d'attente suivante est gérée.

Étape 3. Si la méthode de planification est configurée comme WRR, entrez la valeur de poids pour chaque file d'attente dans le champ WRR Weight. Les files d'attente de poids plus élevé reçoivent plus de bande passante. Le pourcentage de bande passante attribué à la file d'attente s'affiche dans le champ % de bande passante WRR.

Étape 4. Cliquez sur Apply. Les paramètres de file d'attente sont configurés.

CoS/802.1p vers file d'attente

La page CoS/802.1p to Queue est utilisée pour mapper des paquets avec des balises de priorité 802.1p vers des files d'attente de sortie.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Quality of Service > General > CoS/802.1p to Queue. La page CoS/802.1p to Queue s'ouvre :

Les champs suivants affichent des informations sur les files d'attente de sortie.

· 802.1p : étiquette de priorité 802.1p des paquets entrants. Les paquets avec la balise 802.1p seront mappés à la file d'attente de sortie correspondante.

· Output Queue : file d'attente de sortie mappée à la balise 802.1p correspondante.

Remarque : les paquets sans balise de priorité reçoivent une balise de priorité basée sur la valeur CoS par défaut configurée sur la page Propriétés QoS.

Étape 2. Dans la liste déroulante File d'attente de sortie, sélectionnez la file d'attente de sortie vers laquelle les paquets, avec l'étiquette de priorité 802.1 correspondante, seront envoyés.

Remarque : cliquez sur Restore Defaults pour restaurer la CoS par défaut dans la configuration de la file d'attente.

Étape 3. Cliquez sur Apply. Les paramètres CoS à mettre en file d'attente sont configurés.

Bande passante

La bande passante est le taux de transmission des paquets sur une interface. La page Bandwidth est utilisée pour configurer la bande passante d'entrée et de sortie par interface.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Quality of Service > General > Bandwidth. La page Bandwidth s'ouvre :

Étape 2. Sélectionnez une interface dans la liste déroulante Type d'interface.

Étape 3. Cliquez sur Go pour afficher la liste des ports ou des LAG.

Étape 4. Sélectionnez la case d'option du port ou du LAG que vous souhaitez modifier.

Étape 5. Cliquez sur Edit pour configurer l'interface spécifiée. La fenêtre Edit QoS Interface Settings s'affiche.

Étape 6. (Facultatif) Cliquez sur la case d’option correspondant à l’interface souhaitée.

· Port : dans la liste déroulante Port, sélectionnez le port à configurer. Cela affectera uniquement le port unique choisi.

· LAG : dans la liste déroulante LAG, sélectionnez le LAG à configurer. Cela affectera le groupe de ports défini dans la configuration du LAG.

Étape 7. (Facultatif) Cochez Enable dans le champ Ingress Rate Limit pour configurer la bande passante en entrée sur l’interface. Il s’agit de la bande passante pour les paquets reçus sur l’interface. Si cette option est désactivée, la valeur par défaut de 100 kilobits est utilisée.

Étape 8. Si Ingress Rate Limit est activé, saisissez la bande passante autorisée pour l'entrée de l'interface.

Étape 9. (Facultatif) Cochez Enable dans le champ Egress Shaping Rate pour configurer la bande passante de sortie sur l’interface. Il s’agit de la bande passante pour les paquets transmis depuis l’interface. Si cette option est désactivée, la valeur par défaut de 64 kilobits est utilisée.

Étape 10. Si le taux de mise en forme de sortie est activé, renseignez les champs suivants.

· Committed Information Rate (CIR) : bande passante autorisée pour la sortie de l'interface.

· Committed Burst Size (CBS) : quantité de données pouvant être envoyées en rafale sur l'interface.

Étape 11. Cliquez sur Apply. Les paramètres de bande passante sont configurés.

Mise En Forme De Sortie Par File

La page Egress Shaping Per Queue permet de configurer la bande passante de sortie par file d'attente.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Quality of Service > General > Egress Shaping Per Queue. La page Egress Shaping Per Queue s'ouvre :

Étape 2. Sélectionnez une interface dans la liste déroulante Type d'interface.

Étape 3. Cliquez sur Go pour afficher la liste des ports ou des LAG.

Étape 4. Sélectionnez la case d'option du port ou du LAG que vous souhaitez modifier.

Étape 5. Cliquez sur Edit pour configurer l'interface spécifiée. La fenêtre Modifier la mise en forme de sortie par file d'attente apparaît.

Étape 6. (Facultatif) Cliquez sur la case d’option correspondant à l’interface souhaitée.

· Port : dans la liste déroulante Port, sélectionnez le port à configurer. Cela affectera uniquement le port unique choisi.

· LAG : dans la liste déroulante LAG, sélectionnez le LAG à configurer. Cela affectera le groupe de ports défini dans la configuration du LAG.

Étape 7. Cochez Enable dans le champ Queue pour configurer la bande passante de sortie de la file d'attente.

Étape 8. Si le champ File d'attente est activé, renseignez les champs suivants.

· Committed Information Rate (CIR) : bande passante autorisée pour la sortie de l'interface. La valeur par défaut est de 64 kilobits par seconde.

· Committed Burst Size (CBS) : quantité de données pouvant être envoyées en rafale sur l'interface. La valeur par défaut est 128000 octets.

Étape 9. Cliquez sur Apply. Les paramètres de formatage de sortie par file d'attente sont configurés.