Objectifs

Les commutateurs gérés de la gamme 200/300 peuvent enregistrer un ensemble de messages, appelés journaux, qui fournissent des informations sur les événements système. Le commutateur stocke deux ensembles de journaux locaux : une liste d'événements consignés écrits dans la mémoire vive, qui est effacée après le redémarrage, et un fichier journal cyclique écrit dans la mémoire Flash, qui est enregistré lors du redémarrage. En outre, ces journaux peuvent être envoyés à un serveur SYSLOG distant où ils peuvent être facilement visualisés et surveillés sous la forme de déroutements et de messages SYSLOG.

Cet article explique comment afficher les journaux système et comment configurer les journaux sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Périphériques pertinents

· Séries SF/SG 200 et SF/SG 300.

Version du logiciel

•1.3.0.62

Journaux de mémoire RAM

Cette section explique comment accéder à la table de journalisation de la mémoire RAM et à ses différentes options.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Status and Statistics > View Log > RAM Memory. La page RAM Memory s'ouvre :

La table de journalisation de la mémoire vive comporte les champs suivants :

· Log Index : numéro d'entrée du journal.

· Log Time : date et heure de création du journal.

· Gravité — Gravité des événements.

· Description — Message d'information décrivant l'événement consigné.

Étape 2. (Facultatif) Pour désactiver la fonction de clignotement d’alerte, cliquez sur Désactiver le clignotement de l’icône d’alerte.

Étape 3. (Facultatif) Pour afficher un nombre spécifique d’entrées dans la table du journal de la mémoire vive, dans la liste déroulante Affichage, choisissez le nombre d’entrées que vous souhaitez afficher par page.

Étape 4. (Facultatif) Pour afficher la page suivante des entrées de la table du journal de la mémoire vive, cliquez sur le bouton Next.

Étape 5. (Facultatif) Pour effacer les journaux dans la mémoire vive, cliquez sur Clear Logs.

Journaux de mémoire Flash

Cette section explique comment accéder à la table du journal de la mémoire flash et à ses différentes options.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Status and Statistics > View Log > Flash Memory. La page Flash Memory s'ouvre :

La table du journal de la mémoire Flash comporte les champs suivants :

· Log Index : numéro d'entrée du journal.

· Log Time : date et heure de création du journal.

· Gravité — Gravité des événements.

· Description — Message d'information décrivant l'événement consigné.

Étape 2. (Facultatif) Pour afficher un nombre spécifique d’entrées dans la table du journal de la mémoire Flash, dans la liste déroulante Affichage, choisissez le nombre d’entrées que vous souhaitez afficher par page.

Étape 3. (Facultatif) Pour afficher la page suivante des entrées de la table du journal de la mémoire flash, cliquez sur le bouton Next.

Étape 4. (Facultatif) Pour effacer les journaux dans la mémoire vive, cliquez sur Clear Logs.

Configuration des journaux

Cette section explique comment configurer les différentes options de journaux offertes par les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > System Log > Log Settings. La page Log Settings s'ouvre :

Étape 2. Dans le champ Logging, cochez la case Enable pour activer les journaux.

Étape 3. (Facultatif) Pour activer l'agrégateur Syslog, dans le champ Agrégateur Syslog, cochez la case Activer. Cette fonctionnalité permet aux journaux identiques et séquentiels de s'afficher sous la forme d'un message unique. Le nombre de fois qu'un message a été agrégé est inclus dans les informations du message.

Étape 4. Si l'agrégateur Syslog est activé, dans le champ Max Aggregator Time, saisissez l'intervalle de temps en secondes pendant lequel les messages Syslog sont agrégés.

Étape 5. Sous Journalisation de la mémoire RAM et Journalisation de la mémoire Flash, cochez les cases des événements que le commutateur doit conserver dans un journal. Voici les événements que vous pouvez vérifier :

· Urgence — Le système n'est pas utilisable.

· Alerte — Une action est nécessaire. Cet événement indique à l'utilisateur d'effectuer immédiatement une action spécifique sur le périphérique

· Critique — Le système est dans un état critique. Cet événement est plus pertinent qu'un événement d'erreur et doit être vérifié, sinon le commutateur ne pourrait pas fonctionner du tout.

· Erreur : le système est en état d'erreur. Le commutateur fonctionne en cas d'erreur et indique à l'utilisateur l'origine de l'erreur.

· Avertissement : un avertissement système s'est produit. Un changement système, matériel ou logiciel, s'est produit et certains composants du commutateur risquent de ne pas fonctionner correctement.

· Avis — Le système fonctionne correctement, mais un avis système a été émis.

· Informationnel — Cet événement ne montre que des informations sur les activités dans l'appareil.

· Debug — Affiche des informations détaillées sur un événement. Cet événement conservera constamment des informations sur toutes les performances du commutateur.

6. Cliquez sur Apply pour enregistrer votre configuration.

Serveurs de journaux distants

Cette section explique comment ajouter un serveur de journalisation distant aux commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > System Log > Remote Log Servers. La page Serveurs de journaux distants s'ouvre :

Le tableau Remote Log Server présente tous les serveurs Syslog actuellement configurés et comprend les champs suivants :

· Log Server : adresse IP ou nom de domaine du serveur Syslog.

· UDP Port : port UDP du serveur Syslog vers lequel les journaux sont envoyés.

· Facility : valeur qui identifie le périphérique d'où proviennent les journaux.

· Description : description du serveur Syslog.

· Niveau de gravité minimal : niveau de gravité minimal requis pour l'envoi des journaux au serveur.

Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter un serveur de journaux. La fenêtre Add Remote Log Server s'affiche.

Étape 3. Dans le champ Server Definition, cliquez sur By IP Address pour entrer l'adresse IP du serveur, ou cliquez sur By Name pour entrer le nom du serveur.

Étape 4. Dans le champ IP Version, cliquez sur Version 6 ou Version 4 pour entrer l'adresse IP du serveur.

Étape 5. Si vous choisissez la version 6, dans le champ IPv6 Address Type, cliquez sur Link Local Or Global. Une adresse IPv6 locale de liaison identifie de manière unique l'hôte sur une liaison réseau unique, tandis qu'une adresse IPv6 globale est visible et accessible à partir d'autres réseaux.

Étape 6. Si le type d'adresse IPv6 choisi est Link Local, choisissez l'interface link-local appropriée dans la liste déroulante Link Local Interface.

Étape 7. Dans le champ Log Server IP Address/Name, saisissez l'adresse IP du serveur de journalisation distant.

Étape 8. Dans le champ UDP Port, saisissez le port UDP vers lequel les journaux seront envoyés au serveur distant.

Étape 9. Dans la liste déroulante Facility, sélectionnez la valeur de facility à partir de laquelle les journaux système sont envoyés au serveur distant.

Étape 10. (Facultatif) Pour entrer une description du serveur de journalisation distant, dans le champ Description, entrez la description souhaitée.

Étape 11. Dans la liste déroulante Gravité minimale, sélectionnez le niveau minimal de messages du journal système qui seront envoyés au serveur distant.

Étape 12. Cliquez sur Apply pour enregistrer votre configuration.

Remarque : pour modifier ou supprimer un serveur de journalisation distant, reportez-vous à la section Modifier un serveur de journalisation distant.

Modifier un serveur de journalisation distant

Cette section explique comment modifier un serveur de journalisation distant.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > System Log > Remote Log Servers. La page Serveurs de journaux distants s'ouvre :

Étape 2. Pour modifier la configuration d'un serveur de journalisation distant, cochez la case du serveur distant que vous souhaitez modifier.

Étape 3. Cliquez sur Edit. La fenêtre Edit Remote Log Server s'affiche.

Étape 4. Dans la liste déroulante Log Server IP Address, sélectionnez une adresse IP disponible.

Étape 5. Dans le champ UDP Port, remplacez le numéro de port UDP par la valeur souhaitée.

Étape 6. Dans la liste déroulante Facility, remplacez la valeur Facility par la valeur souhaitée.

Étape 7. Dans le champ Description, remplacez votre description actuelle par la description souhaitée.

Étape 8. Dans la liste déroulante Gravité minimale, définissez le niveau de gravité sur le niveau souhaité.

Étape 9. Cliquez sur Apply pour enregistrer votre configuration.

Étape 10. (Facultatif) Pour supprimer un serveur distant, cochez la case du serveur distant que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Delete.