Objectif

Le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) est utilisé pour annoncer des informations sur un périphérique aux autres périphériques connectés. Des informations facultatives peuvent être envoyées via un paquet LLDP sous la forme d’une valeur de longueur de type (TLV). Plus vous voulez inclure d'informations, plus vous ajoutez de TLV. Les informations LLDP sont envoyées dans une unité de données de protocole (PDU).  Chaque interface sur laquelle des informations sont envoyées a une taille maximale de PDU qu’elle peut gérer. Si un paquet LLDP contient trop d’informations, il peut dépasser la taille maximale de l’unité de données de protocole.  On parle alors de surcharge LLDP. Cet article explique les informations affichées dans la page LLDP Overloading des commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.0.62

Afficher les détails de surcharge LLDP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Discovery - LLDP > LLDP Overloading. La page LLDP Overloading s'ouvre :

Cette page affiche les champs suivants pour chaque port :

· Interface : affiche l'identifiant du port.

· Total (octets) : nombre total d'octets d'informations LLDP normalement envoyés dans un paquet.

· Left to Send (Bytes) : nombre total d'octets disponibles pouvant également envoyer des informations LLDP dans un paquet.

· Status : indique l'état des TLV.

Étape 2. Sélectionnez une interface et cliquez sur Details pour afficher les détails de surcharge pour un port. La fenêtre LLDP Overloading Details s'affiche et contient les informations suivantes.

· TLV obligatoires du protocole LLDP — Il existe trois TLV (type-length-values) obligatoires qui contiennent des informations de base envoyées par le protocole LLDP.

- Size (Bytes) : nombre d'octets nécessaires pour envoyer les TLV obligatoires.

- Status : indique si le groupe obligatoire de TLV a été transmis ou surchargé.

· Fonctionnalités LLDP MED — Protocole LLDP MED (Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Discovery) est un ajout au protocole LLDP qui fournit des informations supplémentaires souvent utilisées pour les applications vocales et vidéo. Les fonctionnalités LLDP MED permettent aux terminaux multimédias de découvrir les fonctionnalités prises en charge par les périphériques connectés.

- Size (Bytes) : taille totale des paquets de capacité LLDP MED.

- Status : indique si les paquets de capacités ont été transmis ou surchargés.

· LLDP MED Location : un commutateur peut fournir des informations d'emplacement pour un périphérique terminal, par exemple l'adresse physique où se trouve le périphérique.

- Size (Bytes) : taille totale des octets des paquets d'emplacement LLDP MED.

- Status : indique si les paquets d'emplacement ont été transmis ou surchargés.

· LLDP MED Network Policy : permet au commutateur et au périphérique de point d'extrémité d'annoncer les configurations VLAN et les attributs de couche 2 et de couche 3 associés pour l'application spécifique sur ce port.

- Size (Bytes) : taille totale des paquets de politiques réseau LLDP MED.

- Status : indique si les paquets des stratégies réseau ont été transmis ou surchargés.

· LLDP MED Extended Power via MDI : permet aux ports d'annoncer des informations sur la puissance étendue via MDI disponible.

- Taille (octets) — Puissance étendue LLDP MED totale via la taille des octets des paquets MDI.

- Status : indique si l'alimentation étendue via les paquets MDI a été transmise ou surchargée.

· 802.3 TLV : contiennent des informations sur un réseau local Ethernet.

- Taille (octets) - Taille totale des octets des paquets LLDP MED 802.3.

- Status : s'affiche si les TLV 802.3 ont été transmis ou surchargés.

· TLV optionnels LLDP — Tout TLV MED LLDP qui n'est pas obligatoire.

- Size (Bytes) — Taille totale des paquets TLV facultatifs LLDP MED en octets.

- Status : si l'alimentation étendue LLDP MED via des paquets MDI a été envoyée ou si ces paquets ont été surchargés.

· LLDP MED Inventory : permet à un terminal d'envoyer des informations d'inventaire le concernant au commutateur.

- Taille (octets) - Taille totale des paquets TLV d'inventaire LLDP MED.

- Status : indique si le groupe obligatoire de TLV a été transmis ou surchargé.

· Total (octets) : nombre total d'octets dans chaque paquet contenant des informations LLDP.

· Left to Send (Bytes) : nombre total d'octets disponibles dans chaque paquet pouvant contenir des informations LLDP.

Étape 3. Cliquez sur Close pour fermer la fenêtre LLDP Overloading Details.