Objectif

RMON permet l'échange de données de surveillance entre les périphériques d'un réseau. Vous pouvez créer une entrée d'historique RMON pour une interface afin de collecter des informations sur le trafic réseau au sein de cette interface. Cet article explique comment configurer une entrée d'historique RMON Commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.0.62

Afficher l'historique RMON

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Status and Statistics > RMON > History. La page Historique s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur Add pour configurer une nouvelle entrée dans la table de contrôle. La fenêtre Ajouter un historique RMON s'affiche.

Remarque : la nouvelle entrée d'historique affiche le numéro de la nouvelle entrée de la table d'historique.

Étape 4. Cliquez sur la case d'option de l'une des options disponibles dans l'interface source pour choisir l'interface à partir de laquelle les informations RMON sont extraites. Les options sont les suivantes :

· Port : cette option vous permet de choisir un port spécifique dans la liste déroulante Port.

· LAG : cette option vous permet de choisir un groupe d'agrégation de liens (LAG) spécifique dans la liste déroulante LAG. Un LAG combine des interfaces individuelles en une seule liaison logique, ce qui fournit une bande passante totale pouvant atteindre huit liaisons physiques.

Étape 5. Saisissez le nombre d'échantillons à stocker dans le champ Nbre max. d'échantillons à conserver.

Étape 6. Saisissez l'intervalle de temps pendant lequel les échantillons sont collectés à partir de l'interface dans le champ Intervalle d'échantillonnage.

Étape 7. Saisissez le nom de l'utilisateur qui a demandé les informations RMON dans le champ Propriétaire.

Étape 8. Cliquez sur Apply pour enregistrer votre configuration.

Étape 9. (Facultatif) Pour modifier une entrée dans le tableau Contrôle de l'historique, cochez la case de l'entrée que vous souhaitez modifier et cliquez sur Modifier.

Étape 10. (Facultatif) Pour supprimer une entrée de la table de contrôle de l'historique, cochez la case de l'entrée que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer.

Tableau Historique

Étape 1. Cliquez sur History Table pour afficher les informations obtenues à partir de l'entrée d'historique RMON pour l'interface spécifique. La table History s'ouvre :

Étape 2. Cochez la case Filter et choisissez dans la liste déroulante History No. equal to l'entrée dont vous souhaitez obtenir les informations RMON.

Étape 3. Cliquez sur Go.

Étape 4. (Facultatif) Pour lancer une nouvelle recherche, cliquez sur Effacer le filtre.

La table d'historique affiche les informations RMON suivantes pour l'entrée d'historique RMON sélectionnée :

· Antécédents No de la rubrique — Numéro de l'entrée d'historique RMON actuelle.

· Propriétaire : nom du propriétaire.

· No d'échantillon — Le numéro d'exemple de l'entrée d'historique RMON actuelle.

· Drop Events : nombre de paquets abandonnés pour chaque échantillon de l'entrée d'historique RMON actuelle.

· Bytes Received : nombre d'octets reçus pour chaque échantillon de l'entrée d'historique RMON actuelle.

· Packets Received : nombre de paquets reçus pour chaque échantillon de l'entrée d'historique RMON actuelle.

· Broadcast Packets : nombre de paquets de diffusion utilisés pour chaque échantillon de l'entrée d'historique RMON actuelle.

· Multicast Packets : nombre de paquets de multidiffusion utilisés pour chaque échantillon de l'entrée d'historique RMON actuelle.

· Erreurs d'alignement CRC - Nombre d'erreurs de contrôle de redondance cyclique et d'erreurs d'alignement survenues pour chaque échantillon de la table d'historique RMON actuelle.

· Paquets sous-dimensionnés : nombre de paquets de moins de 64 octets reçus pour chaque échantillon de la table d'historique RMON actuelle.

· Paquets surdimensionnés : nombre de paquets de plus de 2 000 octets reçus pour chaque échantillon de la table d'historique RMON actuelle.

· Fragments : nombre de paquets de moins de 64 octets reçus sans bits de tramage et avec des octets de séquence de contrôle de trame (FCS) pour chaque échantillon de la table d'historique RMON actuelle.

· Jabbers : nombre de paquets reçus avec plus de 2000 octets sans bits de trame et avec des octets FCS avec une séquence de contrôle de trame incorrecte avec un nombre entier d'octets ou avec une séquence de contrôle de trame incorrecte avec un nombre d'octets non intégral

· Collisions — Nombre de collisions reçues pour chaque échantillon de la table d'historique RMON actuelle.

· Utilisation : le pourcentage du trafic actuel par rapport au trafic maximal que l'interface peut prendre en charge.