Objectif

Un routeur de multidiffusion est un routeur qui reconnaît et transmet des paquets de multidiffusion à la destination prévue. Un port de routeur de multidiffusion est un port qui se connecte à un routeur de multidiffusion. Le commutateur inclut les numéros de port du routeur de multidiffusion lorsqu'il transfère les flux de multidiffusion et les messages d'enregistrement IGMP/MLD. Cela permet au routeur multidiffusion connecté de transférer les flux multidiffusion et de propager l'enregistrement aux autres sous-réseaux.

Cet article explique comment configurer les paramètres de port du routeur de multidiffusion pour permettre une connexion entre un routeur de multidiffusion et les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.0.62

Port du routeur multidiffusion

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Multicast > Multicast Router Port. La page Multicast Router Port s'affiche :

Étape 2. Dans la liste déroulante VLAN ID égal à, sélectionnez l'ID de VLAN approprié du routeur de multidiffusion.

Étape 3. Dans la liste déroulante IP version equal to, sélectionnez la version IP appropriée du routeur de multidiffusion.

Étape 4. Dans la liste déroulante Type d'interface égal à, sélectionnez le type d'interface approprié.

Étape 5. Cliquez sur Go. Les interfaces appropriées qui correspondent à la requête s'affichent.

Étape 6. Sélectionnez la case d'option correspondant au type d'association souhaité pour chaque interface.

· Static : le port du routeur de multidiffusion est configuré de manière statique.

· Dynamic : le port est configuré dynamiquement en tant que port de routeur multidiffusion par une requête MLD/IGMP.

· Forbidden : cette interface ne peut pas être configurée en tant que port de routeur de multidiffusion, même si des requêtes IGMP ou MLD sont reçues sur ce port. Si la détection automatique des ports du routeur de multidiffusion est activée sur ce port, la configuration échoue.

· None : l'interface n'est pas actuellement un port de routeur de multidiffusion.

Remarque : l'option Dynamic (Dynamique) peut uniquement être affichée. L'apprentissage dynamique des ports de multidiffusion peut être activé sur les pages IGMP Snooping et MLD Snooping.

Étape 7. Cliquez sur Apply.