Objectif

Il est important de maintenir les circuits physiques du commutateur à des températures optimales. Par conséquent, les ventilateurs sont utilisés pour refroidir le processeur du commutateur.

L'article explique comment surveiller l'état des ventilateurs des commutateurs gérés des gammes 200 et 300.

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.0.62

État du ventilateur

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Status and Statistics > Health. La page Health s'ouvre :

Le champ État du ventilateur affiche l'état actuel des ventilateurs.

· OK — Le ventilateur fonctionne idéalement.

· Défectueux — Il y a un problème avec le ventilateur.