Objectif

Les journaux système fournissent des informations sur les différents événements qui se produisent et que le commutateur enregistre. Les journaux système peuvent être utilisés en cas de panne dans le commutateur ; vous pouvez suivre les différents événements dans les journaux et voir où et quand la panne se produit. Cet article explique comment gérer les journaux système sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Périphériques pertinents

Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.0.62

Configuration du journal système

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > System Log > Log Settings. La page System Logs Settings s'ouvre :

Étape 2. Dans le champ Logging, cochez la case Enable pour activer les journaux système.

Étape 3. (Facultatif) Dans le champ Syslog Aggregator, cochez la case Enable pour activer l'agrégateur Syslog. Un agrégateur Syslog ajoute des messages syslog et des déroutements identiques et contigus en fonction de la valeur de temps d'agrégation maximal spécifique et les envoie dans un seul message.

Étape 4. Si l'agrégateur Syslog est activé, dans le champ Max Aggregation Time, saisissez la durée en secondes pendant laquelle l'agrégateur Syslog accumulera les messages Syslog à envoyer en tant que message unique.

Étape 4. Le commutateur conserve les informations relatives à ses événements à deux emplacements : dans la mémoire RAM et dans la mémoire Flash. Sous Journalisation de la mémoire RAM et Journalisation de la mémoire Flash, cochez les cases appropriées respectivement :

· Urgence — Le système n'est pas utilisable.

· Alerte — Une action est nécessaire.

· Critique — Le système est dans un état critique.

· Erreur : une erreur système s'est produite.

· Avertissement : une condition système actuelle ou potentielle a généré un avertissement.

· Avis — Le système fonctionne correctement, mais un avis système a été généré.

· Information — Système général et information fonctionnelle.

· Debug — Fournit des informations extrêmement détaillées sur les événements système.

Étape 5. Cliquez sur Apply.

Configuration des serveurs de journaux distants

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > system log > Remote Log Servers. La page Remote Log Server s'ouvre :

2. Cliquez sur Add pour configurer un serveur de journalisation distant. La fenêtre Add Remote Log Server s'affiche.

Étape 3. Dans le champ Définition du serveur, cliquez sur l'une des cases d'option suivantes :

· By Name : le serveur de journalisation est défini par un nom.

· By IP Address : le serveur de journalisation est défini avec une adresse IP.

Étape 4. Dans le champ IP Version, cliquez sur Version 6 ou Version 4 comme type d'adresse IP du serveur de journalisation.

Étape 5. Si la version 6 est choisie comme adresse IP à l'étape 4, dans le type d'adresse IPv6, cliquez sur l'une des cases d'option suivantes :

· Link Local : adresse IPv6 qui identifie uniquement les hôtes sur une liaison réseau unique.

· Global : adresse IPv6 accessible à partir d'autres réseaux.

Étape 6. Si le type d'adresse IPv6 Link Local est sélectionné à l'étape 5, dans la liste déroulante Link Local Interface, sélectionnez l'interface appropriée.

Étape 7. Dans le champ Log Server IP address/Name, saisissez l'adresse IP ou le nom approprié qui identifie le serveur de journalisation.

Étape 8. Dans la liste déroulante Facility, sélectionnez la valeur de facility à partir de laquelle les messages de journal sont envoyés au serveur distant. La valeur de la fonction indique d'où provient le message du journal système.

Étape 9. (Facultatif) Dans le champ Description, saisissez une description du serveur de journalisation.

Étape 10. Dans la liste déroulante Gravité minimale, sélectionnez le niveau de gravité minimal des messages du journal système envoyés au serveur. Le niveau de gravité indique le type de message du journal.

Étape 11. Cliquez sur Apply.

Étape 12. (Facultatif) Pour modifier les paramètres d’un serveur de journalisation distant, cochez la case correspondante et cliquez sur Edit.

Étape 13. (Facultatif) Pour supprimer les paramètres d’un serveur de journaux distant, cochez la case correspondante et cliquez sur Delete.