Objectif

Les modes d'accès à la gestion tels que SSH, Console, Telnet, HTTP et HTTPS permettent à un utilisateur d'accéder à un périphérique.  L'authentification peut être requise des utilisateurs pour améliorer la sécurité.  Les commutateurs administrables des gammes 200 et 300 peuvent s'authentifier localement ou sur un serveur TACACS+ ou RADIUS.  Ce document explique comment attribuer une méthode d'authentification sur les commutateurs gérés des gammes 200 et 300.

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.0.62

Authentification d'accès de gestion

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Security > Management Access Authentication.  La page Management Access Authentication s'ouvre :

Étape 2. Sélectionnez le type d'application auquel vous souhaitez attribuer l'authentification dans la liste déroulante Application.  Les applications possibles sont :

· Console : permet de gérer le commutateur à l'aide d'une interface de console. Vous permet de vous connecter au commutateur et d'effectuer certaines configurations même si l'adresse IP du commutateur est inconnue.

· Telnet : protocole de communication à base de caractères qui vous permet de vous connecter à distance au commutateur sur un réseau TCP/IP.  Telnet n’est pas recommandé en raison du manque de chiffrement.

· Secure Telnet (SSH) : exécute les mêmes fonctions que telnet plus le cryptage.  SSH est recommandé pour les connexions à distance.

· HTTP : protocole qui vous permet d'accéder à l'interface graphique utilisateur (GUI) du commutateur.  Contrairement à Telnet et SSH qui sont basés sur une invite de commandes.

· HTTP sécurisé (HTTPS) : exécute les mêmes fonctions que le protocole HTTP avec l'ajout d'une communication sécurisée.

Étape 3. Choisissez une méthode d'authentification dans la liste des méthodes facultatives, puis cliquez sur le bouton > pour la déplacer vers la liste Méthodes sélectionnées. Différentes méthodes offrent différents niveaux de sécurité.

Remarque : l'ordre dans lequel les méthodes d'authentification sont sélectionnées correspond à l'ordre dans lequel l'authentification de l'utilisateur a lieu.  Si RADIUS est sélectionné avant local, le périphérique tentera d'authentifier l'utilisateur par un serveur RADIUS avant la méthode locale.

· RADIUS : RADIUS chiffre uniquement le mot de passe. L'authentification se fait sur un serveur RADIUS et nécessite un serveur RADIUS configuré.

· TACACS+ : TACACS+ chiffre toutes les données pendant l'authentification.  L'authentification se fait sur un serveur TACACS+ et nécessite un serveur TACACS+ configuré.

· None : l'authentification n'est pas requise pour accéder au commutateur.

· Local : les informations relatives à l'utilisateur sont vérifiées par les informations stockées sur le commutateur.

Étape 4. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres d'authentification ou sur Cancel pour annuler vos modifications.