Objectif

La commande ping est un utilitaire qui permet de tester la connectivité entre deux points d’extrémité. Lorsque vous effectuez un test ping, les paquets ICMP (Internet Control Message Protocol) sont envoyés à une destination spécifique pour tester la connexion. Après le test, un rapport est remis pour voir le pourcentage de réussite. Un test ping est utilisé pour déterminer s’il existe un problème de connexion réseau tandis qu’une commande traceroute vous indique où se trouve le problème sur le chemin.

Cet article explique comment effectuer un test ping sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.0.62

Test Ping

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Ping. La page Ping s'ouvre :

Étape 2. Dans le champ Host Definition, cliquez sur la case d'option de l'une des options disponibles suivantes pour définir l'hôte :

· By IP Address : utilise l'adresse IP du périphérique distant pour tester la connectivité.

· By name : utilise le nom du périphérique distant pour tester la connectivité si le nom du périphérique est correctement configuré.

Étape 3. Dans le champ IP Version (Version IP), cliquez sur la case d'option de l'une des options disponibles suivantes pour définir la version IP :

· Version 6 : si la version 6 d'IP est prise en charge par le commutateur, cette option est disponible. Utilise IPv6 pour définir l'adresse IP.

· Version 4 : utilise IPv4 pour définir l'adresse IP.

Étape 4. Si la version 6 est sélectionnée à l'étape 3, dans le champ IPv6 Address Type, cliquez sur la case d'option correspondant à l'une des options disponibles pour définir le type IPv6 :

· Link Local : l'adresse IPv6 identifie de manière unique un hôte sur une liaison réseau unique.

· Global : l'adresse IPv6 est un type de monodiffusion IPv6 global visible et accessible à partir d'autres réseaux.

Étape 5. Si la version 6 est choisie à l'étape 3 et que la liaison locale est choisie comme type d'adresse IPv6 à l'étape 4, dans la liste déroulante Interface locale de liaison, choisissez l'interface à partir de laquelle les informations locales sont reçues.

Étape 6. Dans le champ Host IP Address/Name, saisissez l'adresse IP ou le nom du périphérique avec lequel vous souhaitez tester la connectivité.

Étape 7. Dans le champ Ping Interval, cliquez sur l'une des cases d'option suivantes :

· User Default : le commutateur utilise le temps d'attente par défaut entre chaque requête ping.

· Défini par l'utilisateur — Saisissez l'intervalle en microsecondes pendant lequel le commutateur attend entre chaque requête ping.

Étape 8. Dans le champ Nombre de requêtes ping, cliquez sur l'une des cases d'option suivantes :

· User Default : le commutateur utilise le nombre de fois par défaut qu'il exécute une requête ping.

· Défini par l'utilisateur — Saisissez le nombre de fois que vous souhaitez que le commutateur envoie une requête ping.

Étape 9. Cliquez sur Activate Ping pour démarrer le test.

Les résultats du test ping s’affichent dans la zone Ping Counters and Status. Les informations fournies sont expliquées ci-dessous :

· Number of Sent Packets : nombre de requêtes ping effectuées.

· Number of Received Packets : nombre de paquets ping reçus par le périphérique à l'autre extrémité de la connexion.

· Packet Lost : pourcentage de paquets abandonnés au cours du test.

· Minimum Round Trip Time : temps minimum utilisé par un paquet ping pour atteindre sa destination et revenir avec une réponse.

· Maximum Round Trip Time : temps maximal utilisé par un paquet ping pour atteindre sa destination et revenir avec une réponse.

· Temps moyen d’aller-retour : temps moyen utilisé par un paquet ping pour atteindre sa destination et y répondre.

· Status : résultat du test ping.