Date d'identification

11 janvier 2017

Date de résolution

5 juin 2017

Produits affectés

Maquette

Version du micrologiciel

Fixe dans

SG550XG

2.2.5.68

2.3.0.130

Description du problème

Si vous apprenez un nouveau réseau local virtuel vocal (VLAN) supérieur à 1024 via le protocole VSDP (Voice Services Discovery Protocol), tous les VLAN existants seront supprimés de la configuration en cours. Dans ce cas, les VLAN existants sont toujours valides, mais la saisie d'une commande show running-config ne les affichera pas.

Résolution

Ce problème est résolu lorsque vous effectuez une mise à niveau vers la version 2.3.0.130 du micrologiciel.