Table des matières

- Objectif

- Périphériques pertinents

- Version du logiciel

- Basculement Fast Link

- Topologie de pile

- Basculement de liaison

- Conclusion

Objectif

Le Fast Stack Link Failover, ou Fast Link Failover, est un processus conçu pour réduire la durée de perte de paquets de données en cas de défaillance de l'un des ports de la pile. Ce processus n'est pris en charge que sur une topologie en anneau, car une pile peut rester opérationnelle même en cas de défaillance d'une liaison dans la topologie.

L'objectif de ce document est de comprendre le processus de basculement Fast Link sur les commutateurs gérés des gammes SG550XG et SG350XG.

Pour une démonstration complète de Fast Link Failover, regardez la vidéo ci-dessous :

Périphériques pertinents

- SG550XG

- SG350XG

Version du logiciel

- v2.0.0.73 - SG550XG/SG350XG

Basculement Fast Link

Topologie de pile

Supposons que nous ayons 4 unités dans une pile, résultant en une topologie en anneau. L'unité 1 peut donc envoyer du trafic vers l'unité 2 ou l'unité 4. Si l'unité 1 est supposée envoyer du trafic à l'unité 3, le trafic peut être acheminé de deux façons : unité 1 à unité 2 à unité 3, ou unité 1 à unité 4 à unité 3.

Basculement de liaison

Par conséquent, en cas d'échec de la liaison entre les unités 1 et 2, l'unité 1 peut envoyer du trafic à l'unité 3 via l'unité 4, et inversement. Jusqu'à ce que la topologie de la pile soit restaurée, l'unité de pile effectue une boucle sur les paquets qui sont censés être envoyés via son port d'empilage défaillant, et transmet les paquets en boucle via son port d'empilage restant à leur destination.

Conclusion

Fast Link Failover est une fonctionnalité qui permet de minimiser la perte de paquets de données lorsque l'un des ports de la pile tombe en panne. Jusqu'à ce que la topologie de la pile soit restaurée, les paquets sont rebouclés via le port de pile restant vers la destination, ce qui entraîne un basculement rapide de la liaison.