Date d'identification

12 février 2017

Date de résolution

S/O

Produits affectés

Modèle

Version du micrologiciel

SG350X, Sx550X

2.2.0.x

Description du problème

Lors de l'utilisation de la fonction Remote Switched Port Analyzer (RSPAN), si le trafic est simultanément transféré vers un port de destination en raison d'une opération miroir et d'une autre opération (comme le transfert régulier), tout le trafic n'est pas mis en miroir vers le port de destination RSPAN.

Solution de contournement

Il n’y a pas de solution de rechange.