Date d'identification

23 mai 2017

Date de résolution

S/O

Produits affectés

Modèle

Version du micrologiciel

SG350X

2.2.0.x

Description du problème

Sur certains périphériques et sur certains ports lorsqu'aucun câble n'est connecté ou que la longueur du câble est très courte, l'exécution du test de câblage via la commande test cable-diagnostics tdr peut fournir des résultats imprévisibles.

État actuel

Il n’y a pas de solution de rechange.