Date d'identification

23 mai 2017

Date de résolution

S/O

Produit affecté

Modèle

Version du micrologiciel

SG350XG

2.2.0.x

Description du problème

Lorsque vous définissez une plage de temps pour une opération PoE (Power over Ethernet) et que la plage de temps n'inclut pas l'heure (00:00) comme heure active, les valeurs de consommation PoE pour les heures, les jours et les semaines indiquent 0, même lorsqu'il y a une consommation pendant la période affichée. La durée en minutes affiche les valeurs correctes.

État actuel

Il n'existe aucune solution connue.