Objectif

Smartport est une fonctionnalité qui permet au commutateur d’appliquer une configuration préconfigurée à plusieurs interfaces en fonction du type de périphérique qui tente de se connecter. Auto Smartport permet au commutateur d'appliquer ces configurations aux interfaces automatiquement lorsqu'il détecte les périphériques de connexion.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer les propriétés globales de SmartPort automatique sur les modèles SG350XG et SG550XG.

Périphériques pertinents

- SG350XG

- SG550XG

Version du logiciel

- v 2.1.0.46

Propriétés Smartport

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et sélectionnez Smartport > Properties. La page Propriétés s'affiche.

Étape 2. Dans le champ Administrative Auto Smartport, sélectionnez une case d'option pour sélectionner l'état global d'Auto Smartport. Si vous n'utilisez pas le mode d'affichage Avancé, passez à l'étape 5 après avoir sélectionné un bouton radio.

Les options sont les suivantes :

- Disable : désactive Auto Smartport sur le commutateur.

- Enable : active Auto Smartport sur le commutateur.

- Enable by Auto Voice VLAN : active Auto Smartport sur le commutateur, mais uniquement si Auto Voice VLAN est activé et en cours de fonctionnement.

Note: Auto Smartport ne peut être activé que si l'OUI de téléphonie est désactivé. L'état de l'OUI de téléphonie s'affiche en haut de la page.

Le Note:SmartPort automatique opérationnel affiche l'état opérationnel actuel d'Auto Smartport.

Étape 3. Dans le champ Auto Smartport Device Detection, cochez les cases pour déterminer les types de paquets entrants que Auto Smartport utilisera pour détecter le type du périphérique de connexion.

Les options sont les suivantes :

- CDP - Auto Smartport utilise des paquets CDP entrants (Cisco Discovery Protocol) pour déterminer le type de périphérique de connexion.

- LLDP - Auto Smartport utilise des paquets LLDP entrants (Link Layer Discovery Protocol) pour déterminer le type de périphérique de connexion.

Note: Au moins une case à cocher doit être cochée pour que Auto Smartport fonctionne.

Note: Les champs Operational CDP Status et Operational LLDP Status indiquent si Auto Smartport utilise actuellement CDP ou LLDP, respectivement.

Étape 4. Dans le champ Détection automatique des périphériques SmartPort, cochez les cases correspondant aux types de configurations de périphériques que Auto Smartport peut attribuer aux interfaces. Si la case est décochée, Auto Smartport n'attribue pas cette configuration à l'interface d'un périphérique connecté.

Étape 5. Cliquez sur Apply. Les propriétés Auto Smartport globales sont enregistrées.

Conclusion

Les instructions de cet article vous permettent d'activer ou de désactiver globalement Auto Smartport et de contrôler les protocoles qu'il utilise pour fonctionner. Vous pouvez également contrôler les configurations que Auto Smartport peut attribuer à un périphérique de connexion. Il est important de noter que si l'OUI de téléphonie est activé, Auto Smartport ne peut pas fonctionner, et vice versa.

Une fois configurée correctement, toute interface qu'un périphérique est en train de connecter sera automatiquement mise à jour avec la configuration correspondante du périphérique.