Objectif

La page Bandwidth permet aux utilisateurs de définir deux valeurs, Inbound Rate Limit et EOutput Shaping Rate, qui déterminent le volume de trafic que le système peut recevoir et envoyer.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer la bande passante sur les commutateurs SG350XG et SG550XG.

Les étapes de ce document sont exécutées en mode d'affichage avancé. Pour modifier le mode d'affichage avancé, accédez au coin supérieur droit et sélectionnez Note:Avancé dans la liste déroulante Mode d'affichage.

Périphériques pertinents

- SG350XG

- SG550XG

Version du logiciel

- V 2.0.0.73

Configuration de la bande passante

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Quality of Service > General > Bandwidth. La page Bande passante s'affiche.

Étape 2. Dans le filtre : Type d'interface égal à la liste déroulante, sélectionnez le port d'unité ou le LAG souhaité. L'option Port of Unit signifie que vous sélectionnez un port sur un périphérique spécifique dans une pile, et LAG signifie que vous sélectionnez un groupe d'agrégation de liens. Après avoir sélectionné l'option souhaitée, cliquez sur Go.

Note: Vous aurez plus d'options (par exemple Port de l'unité 2) si la pile contient plus d'unités.

Étape 3. Cliquez sur la case d'option de l'interface que vous souhaitez configurer les paramètres de bande passante, puis cliquez sur Modifier....

La fenêtre Modifier la bande passante apparaît :

Les champs de limite de débit d'entrée n'apparaissent pas lorsque le type d'interface est Note:LAG. Si votre type d'interface est LAG, passez à l'étape 7.

Étape 4. Dans le champ Limite du taux d'entrée, cochez la case Activer si vous voulez activer la limite du taux d'entrée. La limite de débit d'entrée limite la quantité de trafic entrant sur l'interface. Si vous ne voulez pas l'activer, passez à l'étape 7.

Étape 5. Si vous avez choisi d'activer la limite de débit en entrée à l'étape 4, saisissez la quantité maximale de bande passante souhaitée autorisée sur l'interface dans le champ Limite de débit en entrée. La quantité la plus faible est de 100 Ko/s et la quantité maximale est de 1000000 Ko/s.

Étape 6. Si vous avez choisi d'activer la limite de débit d'entrée à l'étape 4, entrez la taille de rafale maximale souhaitée des données pour l'interface d'entrée en octets de données. Cette quantité peut être envoyée même si elle augmente temporairement la bande passante au-delà de la limite autorisée. La plage minimale est de 3 000 octets et la plage maximale est de 1 000 000 octets.

Étape 7. Dans le champ Taux de formatage de sortie, cochez la case Activer si vous voulez activer une limite pour le trafic sortant. Si vous ne voulez pas l'activer, passez à l'étape 10.

Étape 8. Si vous avez choisi d'activer le taux de formatage de sortie à l'étape 7, saisissez la bande passante maximale souhaitée pour l'interface de sortie dans le champ Taux d'informations garanti (CIR). La quantité minimale est de 64 Ko/s et la quantité maximale est de 1000000 Ko/s.

Étape 9. Si vous avez choisi d'activer le taux de formatage de sortie à l'étape 7, saisissez la taille de rafale maximale de données souhaitée pour l'interface de sortie dans le champ Taille de rafale déclenchée de sortie (CBS). Cette quantité peut être envoyée même si elle augmente temporairement la bande passante au-delà de la limite autorisée. La plage minimale est de 4 096 octets et la plage maximale est de 1 67 62 902 octets.

Étape 10. Cliquez sur Apply. Les paramètres de bande passante sont écrits dans le fichier de configuration en cours.

Copie des paramètres

Étape 1. Cliquez sur la case d'option de l'interface à partir de laquelle vous souhaitez copier la configuration de bande passante. Cliquez ensuite sur Copier les paramètres...

La fenêtre Copy Settings s'affiche :

Étape 2. Dans le champ to, saisissez le port ou la plage de ports sur lesquels vous souhaitez copier les paramètres du port sélectionné. Cliquez ensuite sur Apply.