Objectif

Le CDP (Cisco Discovery Protocol) est un protocole utilisé par les périphériques Cisco pour partager des informations sur les périphériques avec d'autres périphériques Cisco connectés. Cela inclut le type de périphérique, la version du micrologiciel, l'adresse IP, le numéro de série et d'autres informations d'identification. Les paramètres CDP peuvent être ajustés globalement ou sur une base de port individuel sur les commutateurs des gammes SG350XG et SG550XG.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer les paramètres CDP globaux et individuels sur les SG350XG et SG550XG.

Périphériques pertinents

- SG350XG

- SG550XG

Version du logiciel

- v 2.0.0.73

Paramètres CDP

Propriétés globales

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Discovery - CDP > Properties. La page Propriétés s'affiche.

Étape 2. Dans le champ CDP Status, cochez la case Enable pour activer CDP sur le commutateur. Si vous utilisez le mode d'affichage de base, passez à l'étape 14. Si vous avez activé CDP, passez à l'étape 4.

Note: Le mode d'affichage peut être modifié à l'aide de la liste déroulante située dans le coin supérieur droit de l'utilitaire Web.

Étape 3. Dans le champ Gestion des trames CDP, sélectionnez une case d'option correspondant à l'action que le commutateur doit effectuer lorsqu'il reçoit un paquet CDP. Ce champ n'est disponible que si CDP n'est pas activé sur le commutateur. Après avoir sélectionné une option, passez à l'étape 11.

Les options sont les suivantes :

- Pontage : transfère le paquet en fonction du VLAN.

- Filtrage : supprimez le paquet.

- Inondation : transfère tous les paquets CDP à tous les ports, à l'exclusion du port d'où ils proviennent.

Étape 4. Dans le champ CDP Voice VLAN Advertisement, cochez la case Enable pour que le commutateur annonce le VLAN voix sur CDP sur tous les ports dont le CDP est activé et qui sont membres du VLAN voix.

Étape 5. Dans le champ Validation des TLV obligatoires CDP, cochez la case Activer pour ignorer les paquets CDP entrants qui ne contiennent pas le TLV obligatoire (type-length-value).

Étape 6. Dans le champ Version CDP, sélectionnez une case d'option pour sélectionner la version de CDP à utiliser (Version 1 ou Version 2).

Étape 7. Dans le champ Durée d'attente CDP, sélectionnez une case d'option pour déterminer la durée pendant laquelle les paquets CDP sont conservés avant d'être rejetés. Sélectionnez Utiliser par défaut pour utiliser la durée par défaut (180 secondes) ou Défini par l'utilisateur pour spécifier une durée personnalisée comprise entre 10 et 255 secondes.

Étape 8. Dans le champ CDP Transmission Rate, sélectionnez une case d'option pour déterminer le taux de transmission des paquets CDP en secondes. Sélectionnez Utiliser par défaut pour utiliser la durée par défaut (60 secondes) ou Défini par l'utilisateur pour spécifier une durée personnalisée comprise entre 5 et 254 secondes.

Étape 9. Dans le champ Device ID Format, sélectionnez une case d'option pour déterminer le format de l'ID de périphérique. Sélectionnez Adresse MAC pour utiliser l'adresse MAC du commutateur comme ID de périphérique, Numéro de série pour utiliser le numéro de série ou Nom d'hôte pour utiliser le nom d'hôte.

Étape 10. Dans le champ Source Interface, sélectionnez une case d'option pour déterminer l'adresse IP à placer dans le champ TLV des paquets CDP sortants. Sélectionnez Utiliser par défaut pour utiliser l'adresse IP de l'interface sortante ou Défini par l'utilisateur pour choisir une interface (l'adresse IP de l'interface sélectionnée sera utilisée) dans les listes déroulantes du champ Interface.

Étape 11. Dans le champ Discordance VLAN voix Syslog, cochez la case Activer pour envoyer un message syslog lorsqu'une incompatibilité VLAN voix est détectée. Une non-correspondance de VLAN se produit lorsque les informations de VLAN dans une trame entrante ne correspondent pas aux capacités annoncées par le périphérique local.

Étape 12. Dans le champ Incompatibilité de VLAN natif Syslog, cochez la case Activer pour envoyer un message syslog lorsqu'une incompatibilité de VLAN natif est détectée.

Étape 13. Dans le champ Non-correspondance de duplex Syslog, cochez la case Activer pour envoyer un message syslog lorsqu'une non-correspondance de duplex est détectée.

Étape 14. Cliquez sur Apply.

Propriétés de l'interface

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Discovery - CDP > Interface Settings. La page Paramètres d'interface s'affiche.

Note: Cette page n'est disponible qu'en mode d'affichage avancé. Le mode d'affichage peut être modifié à l'aide de la liste déroulante située dans le coin supérieur droit de l'utilitaire Web.

Étape 2. Dans le tableau des paramètres d'interface CDP, sélectionnez la case d'option de l'interface que vous voulez configurer et cliquez sur le bouton Modifier.... La fenêtre Edit CDP Interface Settings s'ouvre.

Note: Si le commutateur fait partie d'une pile, vous pouvez afficher les interfaces des autres unités de la pile à l'aide de la liste déroulante en haut du tableau.

Étape 3. Le champ Interface affiche le port sélectionné dans le tableau des paramètres d'interface CDP. Vous pouvez utiliser les listes déroulantes Unité et Port pour sélectionner une autre unité et un autre port à configurer, respectivement.

Étape 4. Dans le champ CDP Status, cochez la case Enable pour activer CDP sur le port spécifié.

Étape 5. Dans le champ Discordance VLAN voix Syslog, cochez la case Activer pour envoyer un message syslog lorsqu'une incohérence VLAN voix est détectée sur le port spécifié. Une non-correspondance de VLAN se produit lorsque les informations de VLAN dans une trame entrante ne correspondent pas aux capacités annoncées par le périphérique local.

Étape 6. Dans le champ Incompatibilité de VLAN natif Syslog, cochez la case Activer pour envoyer un message syslog lorsqu'une incompatibilité de VLAN natif est détectée sur le port spécifié.

Étape 7. Dans le champ Non-correspondance de duplex Syslog, cochez la case Activer pour envoyer un message syslog lorsqu'une non-correspondance de duplex est détectée sur le port spécifié.

Étape 8. Cliquez sur Apply. Les modifications seront appliquées au port spécifié. Vous pouvez utiliser le champ Interface pour configurer un autre port sans revenir à la page Paramètres d'interface.

Étape 9. Pour copier rapidement les paramètres d'un port sur un autre ou plusieurs ports, sélectionnez la case d'option correspondante et cliquez sur le bouton Copier les paramètres.... La fenêtre Copy Settings s'ouvre.

Étape 10. Dans le champ de texte, saisissez le ou les ports (séparés par des virgules) vers lesquels copier les paramètres du port spécifié. Vous pouvez également saisir une plage de ports.

Étape 11. Cliquez sur Apply. Les paramètres sont copiés.