Objectif

Le protocole STP (Spanning Tree Protocol) est un protocole réseau qui empêche l’apparition de boucles dans la topologie. Ces boucles font que les commutateurs transfèrent le trafic une quantité infinie de fois. Le réseau est donc inondé et utilise ses ressources, ce qui réduit l'efficacité du réseau.

Les paramètres d'interface STP sont utilisés pour augmenter l'efficacité du protocole STP par port. À l'aide de la fonction de port de périphérie, la liaison rapide augmente la vitesse de convergence STP en définissant un port à un état de transmission lorsqu'un périphérique est connecté. La protection de racine et la protection BPDU (Bridge Protocol Data Unit) sont utilisées pour contrôler la topologie STP. Ce contrôle supplémentaire dans la topologie empêche toute occurrence de boucles de pont.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer les paramètres d'interface STP sur les modèles SG350XG et SG550XG.

Les étapes de ce document sont exécutées en mode d'affichage avancé. Pour passer au mode d'affichage avancé, accédez au coin supérieur droit et sélectionnezNote: Avancé dans la liste déroulante Mode d'affichage.

Périphériques pertinents

- SG350XG

- SG550XG

Version du logiciel

- SG350XG - v2.0.0.73

- SG550XG - v2.0.0.73

Configuration des paramètres d'interface STP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Spanning Tree > STP Interface Settings. La page STP Interface Settings s'ouvre :

Étape 2. Dans le filtre : Type d'interface égal à la liste déroulante, sélectionnez le port d'unité ou le LAG souhaité. Cliquez ensuite sur Go.

Vous aurez plus d'options (par exemple Note:Port de l'unité 2) si la pile contient plus d'unités.

Étape 3. Le tableau des paramètres d'interface STP affiche des informations sur toutes les interfaces actuellement configurées sur le commutateur. Sélectionnez une case d'option et cliquez sur Modifier... pour modifier ses paramètres dans la fenêtre Modifier le paramètre d'interface STP qui s'affiche.

Étape 4. Dans le champ Interface, sélectionnez une case d'option. Vous pouvez choisir Unité et Port ou LAG. Si vous avez choisi LAG, passez à l'étape 7.

Étape 5. Dans la liste déroulante Unité, sélectionnez l'unité à configurer.

Étape 6. Dans la liste déroulante Port, sélectionnez le port à configurer, puis passez à l'étape 8.

Étape 7. Si vous avez choisi LAG à l'étape 4, sélectionnez le LAG port souhaité que vous voulez configurer.

Étape 8. Dans le champ STP, cochez la case Enable si vous voulez activer STP sur le port. Cette case est cochée par défaut.

Étape 9. Dans le champ Port de périphérie, vous pouvez choisir Activer, Auto ou Désactiver. Si le mode Fast Link est activé sur un port, le port est automatiquement défini sur l'état Forwarding lorsque la liaison de port est activée. Fast Link est également appelé port-fast. Le protocole STP fonctionne en “ ” pendant environ 30 à 45 secondes. Lorsque la liaison rapide est activée, elle n’écoute que pendant environ 5 secondes avant de passer à l’état de transmission.

Les options sont définies comme suit :

- Enable : active Fast Link immédiatement.

- Auto : active Fast Link quelques secondes après l'activation de l'interface. Cela permet au protocole STP de résoudre les boucles avant d’activer Fast Link.

- Désactiver : désactive la liaison rapide.

Étape 10. L'option Root Guard permet d'appliquer le positionnement du pont racine dans le réseau. Cochez la case Activer si vous souhaitez activer la protection de racine.

Étape 11. Les unités BPDU (Bridge Protocol Data Units) sont échangées entre les ponts pour détecter les boucles dans une topologie de réseau. La protection BPDU vous permet d'appliquer les frontières de domaine STP et de maintenir la topologie active prévisible. Les périphériques derrière les ports sur lesquels la protection BPDU est activée ne peuvent pas influencer la topologie STP. À la réception des BPDU, l'opération de protection des BPDU désactive le port dont le BPDU est configuré. Dans ce cas, un message BPDU est reçu et un déroutement SNMP approprié est généré. Cochez la case Enable si vous souhaitez activer la protection BPDU.

Étape 12. Dans le champ BPDUHandling, sélectionnez la façon dont les paquets BPDU sont gérés lorsque STP est désactivé sur le port ou le périphérique. Les unités BPDU sont utilisées pour transmettre des informations Spanning Tree.

Les options disponibles sont les suivantes :

- Utiliser les paramètres globaux - Sélectionnez cette option pour utiliser les paramètres définis dans la

- État STP et paramètres globaux sur la page SG350XG et SG550XG.

- Filtrage : filtre les paquets BPDU lorsque Spanning Tree est désactivé sur une interface.

- Inondation : inonde les paquets BPDU lorsque Spanning Tree est désactivé sur une interface.

Étape 13. Dans le champ Coût du chemin, sélectionnez Utiliser par défaut qui utilise le coût par défaut généré par le système ou Défini par l'utilisateur qui définit la contribution du port au coût du chemin racine.

Étape 14. Dans le champ Priorité, définissez la valeur de priorité du port. La valeur de priorité influence le choix du port lorsqu'un pont a deux ports connectés dans une boucle. La priorité est une valeur comprise entre 0 et 240, définie par incréments de 16. La priorité la plus basse est 0 et la priorité la plus élevée est 240.

L'état du port affiche l'état STP actuel d'un port.

Les états sont définis comme suit :

- Désactivé : STP est actuellement désactivé sur le port. Le port transfère le trafic tout en apprenant les adresses MAC.

- Blocage : le port est actuellement bloqué et ne peut pas transférer le trafic (à l'exception des données BPDU) ni apprendre d'adresses MAC.

- Écoute - Le port est en mode écoute. Le port ne peut pas transférer le trafic et ne peut pas apprendre d'adresses MAC.

- Apprentissage : le port est en mode d'apprentissage. Le port ne peut pas transférer le trafic, mais il peut apprendre de nouvelles adresses MAC.

- Transfert : le port est en mode de transfert. Le port peut transférer le trafic et apprendre de nouvelles adresses MAC.

L'ID de pont désigné affiche la priorité de pont et l'adresse MAC du pont désigné.

L'ID de port désigné affiche la priorité et l'interface du port sélectionné.

Le coût désigné affiche le coût du port participant à la topologie STP. Les ports dont le coût est inférieur sont moins susceptibles d'être bloqués si STP détecte des boucles.

Le Forward Transitions affiche le nombre de fois où le port est passé de l'état Blocage à l'état Transfert.

La vitesse affiche la vitesse du port.

Cette option n'est pas disponible si vous avez choisi Note:LAG à l'étape 4.

Le LAG affiche le LAG auquel le port appartient. Si un port est membre d'un LAG, les paramètres du LAG remplacent les paramètres du port.

Cette option n'est pas disponible si vous avez choisi LAG à l'Note:étape 4.

Étape 15. Cliquez sur Apply. Les paramètres d'interface sont écrits dans le fichier de configuration en cours.

Étape 16. Si vous souhaitez copier rapidement les paramètres d'un port vers un autre port ou groupe de ports, sélectionnez sa case d'option dans les paramètres d'interface STP et cliquez sur le bouton Copier les paramètres....

Étape 17. Dans la fenêtre Paramètres de copie, saisissez le ou les ports auxquels vous souhaitez effectuer une copie dans le champ de texte. Vous pouvez spécifier plusieurs ports, séparés par des virgules ou une plage de ports.

Étape 18. Cliquez sur Apply. Les paramètres sont copiés.