Objectif

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer les paramètres d'efficacité énergétique sur les modèles SG350XG et SG550XG.

Introduction

Les commutateurs SG350XG et SG550XG sont compatibles avec les normes IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) et Green Ethernet. Ces fonctionnalités sont une série de modifications qui font que le commutateur utilise moins d'énergie, ce qui le rend plus économe en énergie et plus économique. Par exemple, vous pouvez désactiver les ports lorsqu'ils ne transmettent pas ou ne reçoivent pas de données, mais le commutateur les considère toujours comme étant administrativement actifs. Si les données doivent être déplacées, le port se réveille rapidement, sans perte de paquets.

Périphériques pertinents

- SG350XG

- SG550XG

Version du logiciel

- v 2.0.0.73

Configuration des propriétés énergétiques globales

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Port Management > Green Ethernet > Properties.

La page Propriétés s'affiche.

Pour que les paramètres de cette page deviennent efficaces, vous devrez peut-être configurer des ports individuels. Pour ce faire, cliquez sur le lien Note:Paramètres de port en haut de la page pour accéder à la page Paramètres de port. Voir la section suivante à ce sujet.

Étape 2. (Facultatif) Dans le champ DEL de port, décochez la case Activer pour désactiver toutes les DEL de port sur le commutateur. Elle est cochée par défaut.

En outre, les champs suivants contiennent plus d'informations :

- Energy Detect Mode - Ce champ indique si le mode de détection d'énergie est activé ou désactivé. Il est activé par défaut. Cette fonctionnalité permet aux ports inactifs de passer à un état de faible consommation d'énergie, tout en étant administrativement actifs. La récupération à partir de cet état est rapide, transparente et n'entraîne aucune perte de paquets. Les ports GE et FE prennent en charge ce mode.

- Courte portée - Ce champ indique si le mode courte portée est activé ou désactivé. Il est activé par défaut. Cette fonctionnalité réduit la consommation électrique d'un port s'il détecte un câble court. Ce mode est uniquement pris en charge sur les ports RJ45 GE ; il ne s'applique pas aux ports combinés.

- Économies d'énergie : affiche le pourcentage d'énergie économisée à l'aide des technologies Green Ethernet et Short Reach. Il n'affiche pas d'informations sur l'alimentation économisée par EEE.

- Économie d'énergie cumulée - Affiche la quantité d'énergie économisée depuis le dernier redémarrage du périphérique.

Pour réinitialiser le champ Note:Cumulative Energy Saved, cliquez sur le bouton Reset Energy Saving Counter.

Étape 3. (Facultatif) Dans le champ 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE), la case Activer est cochée par défaut. Ceci active globalement la norme EEE et est distinct de la norme Green Ethernet. Les normes EEE ont été créées par l'IEEE afin de réduire la consommation électrique pendant les périodes de faible activité. Vous pouvez désactiver EEE en décochant cette case.

Étape 4. Cliquez sur Apply. Vos paramètres d'alimentation sont appliqués immédiatement.

Configuration des propriétés de chaque port

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Port Management > Green Ethernet > Port Settings.

La page Port Settings s'ouvre.

La capture d'écran affiche 10 ports par page, mais la valeur par défaut est d'afficher tous les ports sur la même page. Ce paramètre peut être ajusté avec la liste déroulante dans le coin supérieur droit de la table Note:des paramètres de port.

Pour que les paramètres de cette page deviennent efficaces, vous devrez peut-être configurer des paramètres globaux. Pour ce faire, cliquez sur le lien Propriétés en haut de la page pour accéder à la page Propriétés. Ceci est décrit dans la section précédente.

Étape 2. Sélectionnez la case d'option d'un port dans la table des paramètres de port, puis cliquez sur Modifier... pour modifier ses paramètres d'énergie dans la fenêtre Modifier les paramètres de port.

Étape 3. Dans le champ Interface, utilisez les listes déroulantes Unité et Port pour sélectionner un port sur un commutateur à configurer. Ce champ affiche automatiquement le port sélectionné dans la table des paramètres de port, et est principalement utilisé pour basculer entre différents ports sans revenir à la page précédente.

Étape 4. Dans le champ 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE), cochez la case Enable pour activer EEE pour le port spécifique. Elle est cochée par défaut.

Étape 5. Dans le champ 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE) LLDP, cochez la case Enable pour que le port annonce ses fonctionnalités EEE via LLDP (Link Layer Discovery Protocol). Elle est cochée par défaut.

Étape 6. Cliquez sur Apply. Vos paramètres de port sont immédiatement mis à jour. Vous pouvez ensuite cliquer sur Fermer pour revenir à la page Paramètres du port ou choisir un autre port à configurer dans le champ Interface.

Étape 7. Si vous souhaitez copier rapidement les paramètres d'un port vers un autre port ou groupe de ports, sélectionnez sa case d'option dans la table des paramètres de port et cliquez sur le bouton Copier les paramètres....

Étape 8. Dans la fenêtre Paramètres de copie, saisissez le ou les ports auxquels vous souhaitez effectuer une copie dans le champ de texte. Vous pouvez spécifier plusieurs ports, séparés par des virgules ou une plage de ports.

Étape 9. Cliquez sur Apply. Les paramètres sont copiés.

Vous avez maintenant correctement configuré les paramètres d'efficacité énergétique sur le commutateur SG350XG ou SG550XG.