Objectif

Les balises sont utilisées pour identifier les périphériques du système Smart Network Application (SNA) par des attributs ou par des noms définis par l'utilisateur. Les balises permettent de sélectionner rapidement plusieurs éléments en recherchant une balise spécifique. Par exemple, si vous recherchez tous les périphériques téléphoniques du réseau, tant que chacun de ces périphériques est correctement étiqueté, ils s'affichent tous lorsque vous entrez Phone dans la barre de recherche.

Il existe deux types de balises dans SNA :

- Balises intégrées : ces balises sont automatiquement appliquées aux périphériques en fonction des informations collectées par les protocoles de découverte.

- Balises définies par l'utilisateur : il s'agit de balises ajoutées et définies manuellement.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment créer et ajouter une balise définie par l'utilisateur pour plusieurs périphériques en même temps dans le SNA.

Périphériques pertinents

- Gamme Sx350

- Gamme SG350X

- Gamme Sx550X

Note: Les périphériques de la gamme Sx250 peuvent fournir des informations SNA lorsqu'ils sont connectés au réseau, mais SNA ne peut pas être lancé à partir de ces périphériques.

Version du logiciel

- 2.2.5.68

Gérer une balise définie par l'utilisateur

Créer une balise définie par l'utilisateur

Étape 1. Lancez la session SNA. Pour des instructions, cliquez ici.

Étape 2. Cliquez sur n'importe quel périphérique de la carte topologique.

Note: Dans cet exemple, vous cliquez sur un commutateur.

Étape 3. Dans le panneau de droite sous TAGS, cliquez sur le champ Add tag name et entrez un nom pour la nouvelle balise.

Note: Dans cet exemple, LabDevice est utilisé.

Étape 4. Cliquez sur AJOUTER+.

La nouvelle balise est maintenant créée.

Étape 5. Cliquez sur Enregistrer les modifications dans la partie supérieure de la page pour enregistrer vos paramètres.

Ajouter une balise à plusieurs périphériques

Étape 1. Lancez la session SNA.

Étape 2. Maintenez la touche Ctrl enfoncée sur votre clavier et cliquez sur plusieurs périphériques dans lesquels vous voulez ajouter une balise dans la carte topologique.

Note: Dans cet exemple, les trois commutateurs sont sélectionnés.

Étape 3. Dans le panneau supérieur droit, vérifiez que le nombre de périphériques sélectionnés est correct.

Étape 4. Sous TAGS, cliquez sur le champ Ajouter un nom de balise et choisissez la balise à ajouter aux périphériques sélectionnés à l'étape 2.

Note: Dans cet exemple, la balise LabDevice est sélectionnée.

La balise supplémentaire de vos périphériques s'affiche maintenant.

Lorsque vous recherchez des périphériques sous cette balise spécifique, vos périphériques seront inclus dans la liste des résultats.

Étape 5. (Facultatif) Pour supprimer une balise, passez la souris sur la balise à supprimer et cliquez sur le X en regard du nom de la balise.

Vous devez maintenant avoir créé et ajouté une balise définie par l'utilisateur pour plusieurs périphériques dans le SNA.