Objectif

Lorsqu’un commutateur reçoit du trafic de multidiffusion, il le transfère à tous les ports logiquement connectés. Ce faisant, les hôtes pouvaient recevoir du trafic de multidiffusion qu'ils n'étaient pas prêts à traiter, ce qui entraînait des retards inutiles. L'activation de la surveillance IGMP (Internet Group Management Protocol) permet à un commutateur d'écouter les messages IGMP afin de déterminer quels hôtes sont membres de groupes de multidiffusion, ce qui permet au trafic de multidiffusion d'être transféré uniquement à ces hôtes. Cela empêche les hôtes qui ne sont pas membres d'un groupe de multidiffusion de recevoir du trafic indésirable.

Les étapes de ce document sont exécutées en mode d'affichage avancé. Pour modifier le mode d'affichage avancé, accédez au coin supérieur droit et sélectionnez Note:Avancé dans la liste déroulante Mode d'affichage.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment activer la surveillance IGMP sur les SG350 et SG550.

Périphériques pertinents

- SG350

- SG550

Version du logiciel

- v 2.0.0.73

Activation de la surveillance IGMP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Multicast > IPv4 Multicast Configuration > IGMP Snooping. La page IGMP Snooping s'affiche.

Étape 2. Dans le champ État de la surveillance IGMP, cochez la case Activer pour activer la surveillance IGMP.

Note: La surveillance IGMP ne peut être opérationnelle que si le filtrage multicast de pont est activé. Pour l'activer, cliquez sur le lien Bridge Multicast Filtering en haut de la page.

Étape 3. Dans le champ IGMP Querier Status, cochez la case Enable pour que le commutateur agisse en tant que demandeur IGMP. Lorsqu'il est activé, le commutateur envoie régulièrement des requêtes d'appartenance IGMP afin de mettre à jour ses tables d'appartenance.

Étape 4. Cliquez sur Apply. Les paramètres sont enregistrés.

Étape 5. La table de surveillance IGMP affiche tous les VLAN actuellement configurés sur le commutateur, ainsi que leurs paramètres IGMP. Pour modifier les paramètres IGMP d'un VLAN, sélectionnez sa case d'option et cliquez sur le bouton Modifier. La fenêtre Edit IGMP Snooping Settings s'ouvre.

Étape 6. Dans le champ ID de VLAN, utilisez la liste déroulante pour sélectionner un VLAN à configurer. Ce champ doit afficher automatiquement le VLAN que vous avez sélectionné dans la table de surveillance IGMP, et peut être utilisé pour basculer rapidement entre les VLAN à configurer sans revenir à la page de surveillance IGMP.

Note: Vous devez déjà avoir ajouté et configuré des VLAN sous Gestion VLAN > Paramètres VLAN pour afficher des VLAN supplémentaires dans le menu déroulant.

Étape 7. Dans le champ IGMP Snooping Status, cochez la case Enable pour activer la surveillance IGMP sur le VLAN spécifié.

Étape 8. Dans l'apprentissage automatique des ports MRouter, cochez la case Activer pour que le VLAN détecte lequel de ses ports est connecté au routeur de multidiffusion.

Étape 9. Dans le champ Congé immédiat, cochez la case Activer pour que le commutateur supprime les interfaces de la table de transfert s'il envoie un message de congé. Après avoir relayé les messages IGMP au routeur de multidiffusion, le commutateur supprime périodiquement les entrées de la table d'appartenance s'il ne reçoit pas de rapports des clients de multidiffusion. Cette option réduit le temps nécessaire pour bloquer le trafic IGMP inutile envoyé aux hôtes.

Étape 10. Dans le champ Last Member Query Counter, sélectionnez une case d'option pour déterminer le nombre de requêtes spécifiques au groupe IGMP envoyées avant que le commutateur ne présume qu'il n'y a plus de membres pour le groupe, si le commutateur est l'interrogateur sélectionné.

Les options sont les suivantes :

- Utiliser la Robustesse de la requête (2) - Envoyer deux messages avant de supposer qu'il n'y a plus de membres pour le groupe. Cette option est la valeur par défaut.

- Défini par l'utilisateur : saisissez le nombre de messages que le commutateur doit envoyer dans le champ de texte. La plage est comprise entre 1 et 7.

Étape 11. Dans le champ IGMP Querier Status, cochez la case Enable pour que le commutateur soit le demandeur IGMP. Normalement, le routeur de multidiffusion prend en charge cette fonction, mais s'il n'y a pas de routeur de multidiffusion sur le VLAN, cette fonctionnalité est requise. Si vous n'activez pas cette fonction, passez à l'étape 15.

Étape 12. Dans le champ IGMP Querier Election, cochez la case Enable pour que le commutateur prenne en charge le processus de sélection standard IGMP Querier. Si cette option est désactivée, le commutateur attend 60 secondes avant d'envoyer des messages de requête et s'arrête s'il détecte un autre interrogateur.

Étape 13. Dans le champ IGMP Querier Version, sélectionnez une case d'option pour choisir la version d'IGMP que le commutateur utilisera s'il devient le demandeur sélectionné. Choisissez la version 3 (v3) si des commutateurs et/ou des routeurs de multidiffusion dans le VLAN exécutent le transfert multicast IP spécifique à la source. Sinon, sélectionnez la version 2 (v2).

Étape 14. Dans le champ Querier Source IP Address, sélectionnez une case d'option pour déterminer l'adresse source du commutateur à utiliser dans les messages envoyés. Choisissez Auto pour que l'adresse source soit déterminée automatiquement ou Défini par l'utilisateur pour choisir et l'adresse dans la liste déroulante.

Étape 15. Cliquez sur Apply. Les paramètres sont appliqués au VLAN spécifié. Vous pouvez choisir un autre VLAN à configurer en sélectionnant son ID dans le champ ID VLAN, ou cliquez sur Fermer pour revenir à la page IGMP Snooping.

Étape 16. Pour copier rapidement les paramètres d'un VLAN, sélectionnez la case d'option du VLAN à copier, puis cliquez sur le bouton Copier les paramètres. La fenêtre Copy Settings s'ouvre.

Étape 17. Dans le champ de texte, saisissez le ou les VLAN(s) ou la plage de VLAN sur lesquels vous souhaitez copier les paramètres. Cliquez sur Apply pour copier les paramètres.

Afficher une vidéo relative à cet article...

Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco