Objectif

Ce document explique comment activer la sonde FindIT intégrée sur les commutateurs des gammes Sx350 et Sx550.

Introduction

L'application FindIT Network Management est une application qui détecte automatiquement un réseau et qui permet à l'administrateur réseau de configurer et de surveiller tous les périphériques Cisco pris en charge, tels que les commutateurs, les routeurs et les points d'accès sans fil Cisco. Il informe également l'administrateur de toute mise à jour du micrologiciel disponible ou de tout périphérique qui n'est plus couvert par la garantie ou par un contrat d'assistance. FindIT Network Manager est une application distribuée qui comprend deux composants ou interfaces distincts :

·       Une instance unique FindIT Network Manager est installée à un emplacement pratique sur le réseau. Chaque sonde est associée à un gestionnaire.

·       Rechercher une étude de réseau informatique. Une instance de FindIT Network Probe est installée sur chaque site du réseau. La sonde effectue la détection du réseau et communique directement avec chaque périphérique Cisco.

À partir de l'interface Manager, vous pouvez obtenir une vue de haut niveau de l'état de tous les sites de votre réseau et vous connecter à la sonde installée sur un site particulier lorsque vous souhaitez afficher des informations détaillées pour ce site. La sonde permet également la fonctionnalité Manager pour les périphériques connectés au réseau local.

Périphériques pertinents

·        Sx350

·        Sx550

Version du logiciel

·        2.4.5.53

Activation de la sonde FindIT intégrée

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web de votre commutateur.

Note: Pour cette démonstration, nous utiliserons le SG550X-24 pour activer la sonde FindIT.

Étape 2. Accédez à Administration > FindIT Network Probe Settings.

Étape 3. Cochez la case Activer dans le champ Rechercher l'opération de sonde réseau de FindIT. Ceci active la sonde FindIT Network.

Le champ FindIT Network Probe Status affiche l'état de FindIT Network Probe.

Étape 4. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres dans la configuration en cours.

Remarque:: Après un court délai, vous pouvez voir la modification de l'état de l'analyse du réseau FindIT de Inactive à Active.

Vous devez maintenant avoir activé votre sonde FindIT Network.

Accès à la sonde FindIT intégrée

Étape 1. Cliquez sur l'icône FindIT dans le coin supérieur droit de l'interface utilisateur graphique (GUI) pour accéder à la sonde de réseau FindIT.

Étape 2. (Facultatif) Une autre façon d'accéder à FindIT Network Probe consiste à entrer l'adresse IP du commutateur dans la barre URL (Uniform Resource Locator) avec https:// avant l'adresse IP du commutateur et :4443 après l'adresse IP du commutateur. Pour cette démonstration, nous avons entré dans https://192.168.1.113:4443. Appuyez ensuite sur Entrée sur votre clavier. Il doit vous rediriger vers la page FindIT Network Probe.

Note: Vous devez être connecté au commutateur pour que cela fonctionne, sinon il vous amènera à la page de connexion pour vous connecter. Si vous obtenez une erreur de certificat, accédez à la page Web.

Vous auriez dû accéder à la sonde réseau FindIT intégrée sur vos commutateurs Sx350 et Sx550.

Vous trouverez ci-dessous quelques articles complémentaires relatifs à FindIT Network Probe :

·       Cisco FindIT Network Management - Forum aux questions

·       Gérer les groupes de périphériques sur FindIT Network Probe

·       Configuration des ports de commutateur à partir de la gestion des ports à l'aide de la sonde de réseau Cisco FindIT

·       Associer une sonde FindIT Network à FindIT Network Manager

Afficher une vidéo relative à cet article...

Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco