Objectif

La détection de bouclage (LBD) est une fonctionnalité qui protège contre les boucles en envoyant des paquets de protocole de bouclage lorsqu'elle est protégée par des boucles. Lorsque le commutateur transmet un paquet de protocole de boucle et que le port reçoit le même paquet, il arrête le port qui a reçu le paquet. Bien que similaire au protocole STP (Spanning Tree Protocol), LBD ne dépend pas de STP. Le port qui a reçu la boucle est mis en état Arrêt. Un déroutement est ensuite envoyé, puis l'événement est consigné.

Périphériques pertinents

- Gamme Sx250

- Gamme Sx350

- Gamme SG350X

- Gamme Sx550X

Version du logiciel

- 2.3.5.63

Activer la détection de bouclage sur le commutateur

Étape 1. Choisissez de gérer le commutateur ou le réseau.

Note: Dans cet exemple, la gestion des commutateurs est choisie.

Étape 2. Entrez vos informations d'identification, puis cliquez sur Connexion.

Étape 3. Cliquez sur la liste déroulante Mode d'affichage, puis sélectionnez Avancé.

Étape 4. Choisissez Port Management > Loopback Detection Settings.

Étape 5. Cochez la case Activer la détection de bouclage.

Étape 6. Saisissez la valeur Intervalle de détection.

Note: La plage valide est comprise entre 10 et 60. La valeur par défaut est 30. Dans cet exemple, 25 est entré.

Étape 7. Cliquez sur Apply.

Étape 8. (Facultatif) Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la configuration de manière permanente.

Activer la détection de bouclage sur le port

Étape 1. Dans le tableau Paramètres du port de détection de bouclage, cliquez sur la case d'option correspondant au port à configurer.

Note: Dans cet exemple, XG3 est sélectionné.

Étape 2. Cliquez sur Edit.

Étape 3. Cochez la case Activer l'état de détection de bouclage.

Étape 4. Cliquez sur Apply.

Étape 5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la configuration de manière permanente.

Étape 6. Vérifiez que l'état d'administration de la détection de bouclage est activé.

Étape 7. (Facultatif) Répétez les étapes pour chaque port qui doit avoir LBD activé.

Vous devez maintenant avoir activé la détection de bouclage sur votre commutateur.