Objectif

Le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) MED (Media Endpoint Discovery) offre des fonctionnalités supplémentaires pour prendre en charge les périphériques de point d'extrémité multimédias, telles que l'annonce de stratégies réseau pour des applications telles que la voix ou la vidéo, la découverte de l'emplacement des périphériques et les informations de dépannage. LLDP et Cisco Discovery Protocol (CDP) sont tous deux des protocoles similaires, la différence étant que LLDP facilite l'interopérabilité des fournisseurs et que CDP est un protocole propriétaire de Cisco. Le protocole LLDP peut être utilisé dans des scénarios où l'utilisateur doit travailler entre des périphériques qui ne sont pas propriétaires de Cisco et des périphériques qui sont propriétaires de Cisco.

Le protocole LLDP est utile aux administrateurs réseau à des fins de dépannage. Le commutateur fournit toutes les informations sur l’état LLDP actuel des ports. L’administrateur réseau peut utiliser ces informations pour résoudre les problèmes de connectivité au sein du réseau.

Note: Pour savoir comment configurer les propriétés LLDP sur un commutateur, cliquez ici pour obtenir des instructions.

La page LLDP Neighbor Information contient des informations reçues des périphériques voisins. Après le délai d'attente basé sur la valeur reçue du TLV (Time To Live) voisin pendant lequel aucune unité de distribution d'alimentation LLDP (PDU) n'a été reçue d'un voisin, les informations sont supprimées.

Cet article explique comment gérer la table d'informations de voisinage LLDP sur un commutateur.

Périphériques pertinents

- Gamme Sx250

- Série Sx300

- Gamme Sx350

- Gamme SG350X

- Série Sx500

- Gamme Sx550X

Version du logiciel

- 1.4.7.05 - Sx300, Sx500

- 2.2.5.68 - Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Gérer les informations de voisinage LLDP

Gérer les informations de voisinage LLDP

Étape 1. Accédez à l'utilitaire Web du commutateur, puis sélectionnez Administration > Discover - LLDP > LLDP Neighbor Information.

Note: Les options de menu disponibles peuvent varier en fonction du modèle de périphérique. Dans cet exemple, SG350X-48MP est utilisé.

Étape 2. (Facultatif) Cochez la case Filtrer pour filtrer les ports locaux que vous voulez afficher dans la table de voisinage LLDP.

Étape 3. (Facultatif) Choisissez une interface dans la liste déroulante Port local.

Note: Dans cet exemple, le port XG1 de l'unité 1 est choisi.

Étape 4. (Facultatif) Cliquez sur Go.

Étape 5. (Facultatif) Cliquez sur Effacer le filtre pour effacer les paramètres du filtre.

Étape 6. (Facultatif) Cliquez sur Actualiser pour actualiser la table de voisinage LLDP.

Étape 7. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Table d'état des ports LLDP pour afficher la table d'état des ports LLDP. Pour en savoir plus sur cette fonction, cliquez ici pour obtenir des instructions.

Vous devez maintenant avoir géré la table LLDP Neighbor Information.

Supprimer les informations de voisinage LLDP

Étape 1. Cochez la case en regard du port à supprimer.

Note: Dans cet exemple, le port XG1 de l'unité 1 est choisi.

Étape 2. (Facultatif) Cliquez sur Supprimer pour supprimer le port choisi de la table de voisinage LLDP.

Étape 3. (Facultatif) Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres dans le fichier de configuration de démarrage.

Vous devez maintenant supprimer le port de la table de voisinage LLDP.

Afficher les informations de voisinage LLDP

Étape 1. Cochez la case en regard du port que vous souhaitez afficher.

Note: Dans cet exemple, le port XG1 de l'unité 1 est choisi.

Étape 2. Cliquez sur Details pour afficher les informations de voisinage LLDP.

Port Détails

Les informations suivantes s'affichent :

- Local Port : numéro de port.

- Entrée MSAP — Numéro d'entrée MSAP (Device Media Service Access Point).

De base Détails

Les informations suivantes s'affichent :

- Sous-type ID de châssis — Type d'ID de châssis. (Par exemple, l'adresse MAC.)

- ID de châssis - Identificateur du châssis du périphérique voisin du réseau local (LAN) 802. Lorsque le sous-type d'ID de châssis est une adresse MAC (Media Access Control), l'adresse MAC du périphérique apparaît.

- Port ID Subtype : type de l'identificateur de port affiché.

- Port ID : identificateur du port.

- Description du port : informations sur le port, notamment le fabricant, le nom du produit et la version du matériel ou du logiciel.

- System Name : nom du périphérique.

- System Description : description du périphérique (en format alphanumérique). Cela inclut le nom du système et les versions du matériel, du système d'exploitation et du logiciel de mise en réseau pris en charge par le périphérique. La valeur est égale à l'objet sysDescr.

- Fonctions système prises en charge : fonctions principales du périphérique. Les capacités sont indiquées par deux octets. Les bits 0 à 7 indiquent respectivement Autre, Répéteur, Pont, Point d'accès WLAN (Wireless LAN), Routeur, Téléphone, Périphérique de câblage DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) et Station. Les bits 8 à 15 sont réservés.

- Enabled System Capabilities : fonction ou fonctions principales activées du périphérique.

Adresse de gestion

Les informations suivantes s'affichent :

- Address Subtype : type d'adresse IP de gestion répertoriée dans le champ Management Address (Adresse de gestion, par exemple, IPv4).

- Address : adresse renvoyée la plus appropriée pour l'utilisation de la gestion.

- Interface Subtype : méthode de numérotation utilisée pour définir le numéro d'interface.

- Interface Number : interface spécifique associée à cette adresse de gestion.

Détails MAC/PHY

Les informations suivantes s'affichent :

- Auto-Negotiation Supported — État de la prise en charge de la négociation automatique de vitesse de port. Les valeurs possibles sont Vrai et Faux.

- Auto-Negotiation Enabled : état actif de la négociation automatique de vitesse de port. Les valeurs possibles sont Vrai et Faux.

- Fonctionnalités de négociation automatique annoncées — Fonctionnalités de négociation automatique à vitesse de port ; par exemple, mode bidirectionnel non simultané 1000BASE-T, mode bidirectionnel simultané 100BASE-TX.

- Type MAU opérationnel - Type MAU (Medium Attachment Unit). L’unité MAU remplit des fonctions de couche physique, notamment la conversion de données numériques à partir de la détection de collision des interfaces Ethernet et l’injection de bits dans le réseau ; par exemple, en mode full duplex 100BASE-TX.

802.3 Alimentation via MDI

Les informations suivantes s'affichent :

- MDI Power Support Port Class : classe de port de support d'alimentation annoncée.

- PSE MDI Power Support : indique si l'alimentation MDI (Maximum Demand Indicator) est prise en charge sur le port.

- PSE MDI Power State : indique si l'alimentation MDI est activée sur le port.

- PSE Power Pair Control Ability : indique si le contrôle de la paire d'alimentation est pris en charge sur le port.

- Paire d'alimentation PSE : type de contrôle de paire d'alimentation pris en charge sur le port.

- Classe d'alimentation PSE — Classe d'alimentation annoncée du port.

- Power Type : type de périphérique pod connecté au port.

- Source d'alimentation : source d'alimentation du port.

- Power Priority : priorité d'alimentation des ports.

- Valeur d'alimentation demandée par la PD : quantité d'énergie demandée par le périphérique pod.

- Valeur d'alimentation allouée PSE : quantité d'énergie allouée par l'équipement de source d'alimentation (PSE) au distributeur d'alimentation (PD).

Alimentation 4 fils via MDI

Note: Cette zone est uniquement disponible sur les commutateurs Sx250, Sx350, SG350X et Sx550X.

Les informations suivantes s'affichent :

- PoE à 4 paires prises en charge : indique la prise en charge du système et des ports pour le câblage à 4 paires. Ceci est vrai uniquement pour les ports spécifiques qui ont cette capacité matérielle.

- Spare Pair Detection/Classification Required : indique que le câble à 4 paires est nécessaire.

- PD Spare Pair Desited State : indique un périphérique pod demandant l'activation de la fonctionnalité 4 paires.

- PD Spare Pair Operational State : indique si la fonctionnalité 4 paires est activée ou désactivée.

802.3 Détails

Les informations suivantes s'affichent :

- 802.3 Maximum Frame Size : taille de trame maximale annoncée prise en charge sur le port.

802.3 Agrégation de liaisons

Les informations suivantes s'affichent :

- Aggregation Capability : indique si le port peut être agrégé.

- Aggregation Status : indique si le port est actuellement agrégé.

- Aggregation Port ID : ID de port agrégé annoncé.

802.3 Efficacité énergétique Ethernet (EEE)

Les informations suivantes s'affichent :

- Remote Tx : indique le temps (en microsecondes) que le partenaire de liaison émetteur attend avant de commencer à transmettre des données après avoir quitté le mode LPI (Low Power Idle).

- Remote Rx : indique le temps (en microsecondes) pendant lequel le partenaire de liaison récepteur demande que le partenaire de liaison émetteur attende avant la transmission des données en mode LPI.

- Local Tx Echo : indique le reflet du partenaire de liaison local de la valeur Tx du partenaire de liaison distante.

- Local Rx Echo : indique le reflet du partenaire de liaison local de la valeur Rx du partenaire de liaison distante.

Détails MED

Les informations suivantes s'affichent :

- Fonctionnalités prises en charge : fonctionnalités MED prises en charge sur le port.

- Fonctionnalités actuelles : fonctionnalités MED activées sur le port.

- Device Class — LLDP-MED endpoint device class. Les classes de périphériques possibles sont les suivantes :

- Endpoint Class 1 — Classe de terminaux génériques, offrant des services LLDP de base.

- Endpoint Class 2 — Classe de point d'extrémité multimédia, offrant des fonctionnalités de diffusion multimédia en continu, ainsi que toutes les fonctionnalités de classe 1.

- Endpoint Class 3 - Classe de périphériques de communication, offrant toutes les fonctionnalités de classe 1 et de classe 2 plus emplacement, 911, prise en charge des périphériques de couche 2 et fonctionnalités de gestion des informations des périphériques.

- Type de périphérique PoE - type PoE (Port Power over Ethernet) ; par exemple, PD ou PSE.

- Source d'alimentation PoE : source d'alimentation du port.

- PoE Power Priority : priorité d'alimentation des ports.

- PoE Power Value : valeur d'alimentation du port.

- Version du matériel — Version du matériel.

- Firmware Revision — Firmware version.

- Version du logiciel — Version du logiciel.

- Numéro de série : numéro de série du périphérique.

- Nom du fabricant : nom du fabricant du périphérique.

- Model Name : nom du modèle de périphérique.

- ID d'équipement : ID d'équipement.

VLAN et protocole 802.1

Les informations suivantes s'affichent :

- PVID — ID VLAN (Virtual Local Area Network) du port annoncé.

PPVID

Les informations suivantes s'affichent :

- VID : ID de VLAN de protocole.

- Supported : ID de VLAN de port et de protocole pris en charge.

- Enabled : ID de VLAN de port et de protocole activés.

ID de VLAN

Les informations suivantes s'affichent :

- VID : ID de VLAN de port et de protocole.

- VLAN Name : noms de VLAN annoncés.

ID de protocole

Les informations suivantes s'affichent :

- ID de protocole : ID de protocole annoncés.

Informations sur le site

Les informations suivantes s'affichent :

- Civic : adresse civique ou de rue.

- Coordonnées — Coordonnées de la carte de localisation — latitude, longitude et altitude.

- ECS ELIN : numéro ELIN (Emergency Call Service) du périphérique.

- Inconnu : informations d'emplacement inconnues.

Stratégies réseau

Les informations suivantes s'affichent :

- Type d'application : type d'application de stratégie réseau (par exemple, voix).

- VLAN ID : ID VLAN pour lequel la stratégie réseau est définie.

- VLAN Type : type de VLAN, étiqueté ou non étiqueté, pour lequel la stratégie réseau est définie.

- Priorité utilisateur : priorité utilisateur de la stratégie réseau.

- DSCP - Point de code de services différenciés (DSCP) de stratégie réseau.

Étape 3. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Table de voisinage pour revenir à la page LLDP Neighbor Information.

Vous devez maintenant avoir consulté les informations de voisinage d'un port sur votre commutateur.