Introduction

Les commutateurs intelligents de la gamme Cisco Sx250 sont conçus pour être faciles à configurer, à gérer et à dépanner, ce qui vous permet de vous concentrer sur vos priorités commerciales. Ces commutateurs sont équipés d'une nouvelle génération de processeurs de paquets hautement intégrés et économiques, destinés aux applications Carrier Ethernet et Small-Medium Enterprise (SME) avec des ports Fast Ethernet (FE) ou Gigabit Ethernet (GE) à vitesse maximale du médium et des plates-formes GE combinés.

L'utilitaire Web vous permet de déployer et de gérer efficacement votre réseau. La configuration et le dépannage peuvent être effectués facilement grâce à des outils faciles à utiliser tels que Cisco Discovery Protocol (CDP), FindIT et Cisco Smartports, qui permettent à votre réseau de détecter et de configurer automatiquement tous les périphériques Cisco connectés.

Cet article présente les spécifications produit des commutateurs intelligents Sx250.

Note: Pour connaître les fonctionnalités des commutateurs intelligents Sx250, cliquez ici.

Périphériques pertinents

- Gamme SF250

- Série SG250

Version du logiciel

- 2.2.5.68

Spécifications produit de la gamme Sx250

Performances

Fonctionnalité

Description

Capacité de commutation et débit de transfert

Tous les commutateurs sont à vitesse filaire et non bloquants

Modèle

Capacité en millions de paquets par seconde (mpps) (paquets de 64 octets)

Capacité de commutation en gigabits par seconde (Gbit/s)

SF250-48

13.10

17.6

SF250 - 48 HP

13.10

17.6

SG250-10P

14.88

20.0

SG250-26

38.69

52.0

SG250-26HP

38.69

52.0

SG250-26P

38.69

52.0

Commutation de couche 2

Fonctionnalité

Description

Protocole Spanning Tree (STP)

Prise en charge du Spanning Tree 802.1d standard

Convergence rapide utilisant 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol [RSTP]), activée par défaut

instances Spanning Tree multiples utilisant la norme 802.1s (MSTP); 8 instances sont prises en charge

Regroupement de ports/agrégation de liaisons

Prise en charge du protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol) IEEE 802.3ad

Jusqu'à 4 groupes

Jusqu'à 8 ports par groupe avec 16 ports candidats pour chaque LAG 802.3ad (dynamique)

VLAN

Prise en charge simultanée de 256 VLAN actifs maximum

VLAN basés sur les ports et les balises 802.1Q

VLAN de gestion

VLAN voix

Le trafic vocal est automatiquement attribué à un VLAN spécifique à la voix et traité avec les niveaux de QoS appropriés. Les fonctionnalités vocales automatiques permettent un déploiement automatique des terminaux vocaux et des périphériques de contrôle des appels à l'échelle du réseau.

Surveillance IGMP (versions 1, 2 et 3)

Le protocole IGMP (Internet Group Management Protocol) limite le trafic de multidiffusion gourmand en bande passante aux seuls demandeurs ; prend en charge les groupes de multidiffusion 4K (la multidiffusion spécifique à la source est également prise en charge).

Blocage HOL

Blocage de tête de ligne (HOL).

Sécurité

Fonctionnalité

Description

SSL

SSL (Secure Sockets Layer) chiffre tout le trafic HTTPS, permettant un accès sécurisé à l'utilitaire Web du commutateur.

IEEE 802.1X (rôle d'authentificateur)

Authentification RADIUS, hachage MD5, mode hôte unique/multiple et sessions simples/multiples.

SSD (Secure Sensitive Data)

Mécanisme permettant de gérer les données sensibles (mots de passe, clés, etc.) de manière sécurisée sur le commutateur, en renseignant ces données sur d'autres périphériques et en sécurisant la configuration automatique. L'accès pour afficher les données sensibles en texte clair ou chiffré est fourni en fonction du niveau d'accès configuré par l'utilisateur et de la méthode d'accès de l'utilisateur.

Sécurité du port

Possibilité de verrouiller les adresses MAC source sur les ports et de limiter le nombre d'adresses MAC acquises.

RADIUS

Prend en charge l'authentification RADIUS pour l'accès de gestion. Le commutateur fonctionne en tant que client.

Contrôle des tempêtes

Diffusion, multidiffusion et monodiffusion inconnue.

Prévention DoS

Prévention des attaques par déni de service (DoS).

Qualité de service

Fonctionnalité

Description

Niveaux de priorité

4 files d'attente matérielles

Planification

Priorité stricte et WRR (Weighted Round Robin)

Classe de service

Basé sur les ports ; 802.1p en fonction de la priorité VLAN ; Priorité IP IPv4/v6/ToS/DSCP ; DiffServ ; Affectation de file d'attente QoS fiable basée sur le point de code de services différenciés (DSCP) et la classe de service (802.1p/CoS)

Limitation de débit

Contrôle en entrée, par VLAN, par port

Normes

Fonctionnalité

Description

Normes

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 8 Contrôle de flux 02.3x, IEEE 802.3 et LACP, IEEE 802.1D (STP), VLAN IEEE 802.1Q/p, RSTP IEEE 802.1w, STP multiple IEEE 802.1s, Authentification d'accès aux ports IEEE 802.1X, IEEE 800 2.3af, IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 88 55, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1573, RFC 1624, RFC 1643, RFC 1700, RFC 1757, RFC 1867, RFC 1907, 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233, RFC 2576, RFC 2616, RFC 2618, 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 4330

IPv6

Fonctionnalité

Description

IPv6

Mode hôte Ipv6

Ipv6 sur Ethernet

Double Pile Ipv6/Ipv4

Détection de routeur et de voisin Ipv6 (ND)

Configuration automatique des adresses sans état Ipv6

Découverte MTU (Path Maximum Transmission Unit)

Détection des adresses en double (DAD)

ICMP (Internet Control Message Protocol) version 6

Ipv6 sur réseau Ipv4 avec prise en charge du protocole ISATAP (Intrasite Automatic Tunnel Addressing Protocol)

Logo certifié USGv6 et Ipv6 Gold

QoS Ipv6

Hiérarchiser les paquets Ipv6 dans le matériel

Surveillance MLD v1/2 (Multicast Listener Discovery)

Livrer les paquets de multidiffusion Ipv6 uniquement aux récepteurs requis

Applications Ipv6

Web/SSL, Ping, Traceroute, SNTP (Simple Network Time Protocol), TFTP (Trivial File Transfer Protocol), SNMP (Simple Network Management Protocol), RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service), Syslog, client DNS, client DHCP, configuration automatique DHCP

RFC Ipv6 pris en charge

RFC 4443 (obsolète RFC 2463) : ICMPv6

RFC 4291 (obsolète RFC 3513) : Architecture d'adresse IPv6

RFC 4291 : Architecture d'adressage IP version 6

RFC 2460 : Spécification Ipv6

RFC 4861 (obsolète RFC 2461) : Détection De Voisins Pour Ipv6

RFC 4862 (obsolète RFC 2462) : Configuration Automatique Des Adresses Sans État Ipv6

RFC 1981 : Découverte MTU du chemin

RFC 4007 : Architecture D'Adresses Étendues Ipv6

RFC 3484 : Mécanisme de sélection d'adresse par défaut

RFC 5214 (obsolète RFC 4214) : Tunnellisation ISATAP

RFC 4293 ; MIB Ipv6 : Conventions textuelles et Groupe général

RFC 3595 : Conventions textuelles pour étiquette de flux Ipv6

Gestion

Fonctionnalité

Description

Utilitaire Web

Utilitaire de configuration de commutateur intégré pour une configuration de périphérique basée sur navigateur (HTTP/HTTPS) aisée. Prend en charge la configuration, le tableau de bord système, la maintenance du système et la surveillance.

SNMP

SNMP versions 1, 2c et 3 avec prise en charge des interruptions et SNMP v3 User-Based Security Model (USM)

MIB standard

lldp-MIB

lldpextdot1-MIB

lldpextdot3-MIB

lldpextmed-MIB

rfc2674-MIB

rfc2575-MIB

rfc2573-MIB

rfc2233-MIB

rfc2013-MIB

rfc2012-MIB

rfc2011-MIB

RFC-1212

RFC-1215

SNMPv2-CONF

SNMPv2-TC

p-bridge-MIB

q-bridge-MIB

rfc1389-MIB

rfc1493-MIB

rfc1611-MIB

rfc1612-MIB

rfc1850-MIB

rfc1907-MIB

rfc2571-MIB

rfc2572-MIB

rfc2574-MIB

rfc2576-MIB

rfc2613-MIB

rfc2665-MIB

rfc2668-MIB

rfc2737-MIB

rfc2925-MIB

rfc3621-MIB

rfc4668-MIB

rfc4670-MIB

trunk-MIB

tunnel-MIB

MIB udp

draft-ietf-bridge-8021x-MIB

draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB

draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB

draft-ietf-syslog-device-MIB

ianaaddrfamNuméros-MIB

ianaifty-MIB

Ianaport-MIB

inet-address-MIB

ip-forward-MIB

ip-MIB

RFC1155-SMI

RFC1213-MIB

SNMPv2-MIB

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TM

RMON-MIB

rfc1724-MIB

dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB

rfc1213-MIB

rfc1757-MIB

MIB privés

CISCOSB-lldp-MIB

CISCOSB-brgmulticast-MIB

CISCOSB-bridgemibobject-MIB

CISCOSB-bonjour-MIB

CISCOSB-dhcpcl-MIB

MIB CISCOSB

CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB

CISCOSB-MIB-traceroute

CISCOSB-telnet-MIB

CISCOSB-stormctrl-MIB

CISCOSBssh-MIB

CISCOSB-socket-MIB

CISCOSB-sntp-MIB

CISCOSB-smon-MIB

CISCOSB-phy-MIB

CISCOSB-MIB multisession-terminal

CISCOSB-Mri-MIB

CISCOSB-MIB-jumboframes

CISCOSB-gvrp-MIB

CISCOSB-endofmib-MIB

CISCOSB-dot1x-MIB

CISCOSB-deviceparams-MIB

CISCOSB-cli-MIB

CISCOSB-cdb-MIB

CISCOSB-MIB-brgmacswitch

CISCOSB-3sw2swtables-MIB

CISCOSB-smartPorts-MIB

CISCOSB-tbi-MIB

CISCOSB-macbaseprio-MIB

CISCOSB-env_mib-MIB

CISCOSB-policy-MIB

CISCOSB-capteur-MIB

CISCOSB-Aaa-MIB

CISCOSB-Application-MIB

CISCOSB-bridgessecurity-MIB

CISCOSB-copy-MIB

CISCOSB-CpuCounters-MIB

CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB

CISCOSB-dhcp-MIB

CISCOSB-dlf-MIB

CISCOSB-dnscl-MIB

CISCOSB-embweb-MIB

CISCOSB-fft-MIB

CISCOSB-file-MIB

CISCOSB-greeneth-MIB

CISCOSB-greeneth-MIB

CISCOSB-interfaces-MIB

CISCOSB-interfaces_recovery-MIB

CISCOSB-ip-MIB

CISCOSB-Iprouter-MIB

CISCOSB-ipv6-MIB

CISCOSB-Mnginf-MIB

CISCOSB-lcli-MIB

CISCOSB-MIB-localisation

CISCOSB-mcmngr-MIB

CISCOSB-mng-MIB

CISCOSB-physdescription-MIB

CISCOSB-PoE-MIB

MIB de port protégé par CISCOSB

CISCOSB-rmon-MIB

CISCOSB-rs232-MIB

CISCOSB-SecuritySuite-MIB

CISCOSB-snmp-MIB

CISCOSB-specialbpdu-MIB

MIB-Bannière CISCOSB

CISCOSB-syslog-MIB

CISCOSB-TcpSession-MIB

CISCOSB-traps-MIB

CISCOSB-MIB-trunk

CISCOSB-MIB de réglage

CISCOSB-tunnel-MIB

CISCOSB-UDP-MIB

CISCOSB-Vlan-MIB

CISCOSB-ipstdacl-MIB

CISCOSB-eee-MIB

CISCOSB-ssl-MIB

CISCOSB-digitalkeymanage-MIB

CISCOSB-Qosclib-MIB

CISCOSB-digitalkeymanage-MIB

CISCOSB-tbp-MIB

CISCOSMB-MIB

CISCOSB-secsd-MIB

CISCOSB-draft-ietf-entmib-capteur-MIB

CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB

CISCOSB-rfc2925-MIB

MIB CISCO-SMI

CISCOSB-DebugCapabilities-MIB

CISCOSB-CDP-MIB

CISCOSB-vlanMIB voix

CISCOSB-EVENTS-MIB

CISCOSB-MIB-SYSTÈME

CISCOSB-MIB-STT

MIB CISCO-TC

CISCO-VTP-MIB

MIB CDP-CISCO

Surveillance à distance (RMON)

L'agent logiciel RMON intégré prend en charge 4 groupes RMON (historique, statistiques, alarmes et événements) pour une gestion, une surveillance et une analyse améliorées du trafic

Deux piles Ipv4 et Ipv6

Coexistence des deux piles de protocoles pour faciliter la migration

Mise à niveau du micrologiciel

Mise à niveau du navigateur Web (HTTP/HTTPS) et TFTP et SCP

Mise en miroir des ports

Le trafic d'un port peut être mis en miroir sur un autre port pour analyse à l'aide d'un analyseur de réseau ou d'une sonde RMON. Jusqu'à 4 ports source peuvent être mis en miroir sur un port de destination.

Mise en miroir VLAN

Le trafic d’un VLAN peut être mis en miroir sur un port pour analyse à l’aide d’un analyseur de réseau ou d’une sonde RMON. Jusqu'à 4 VLAN source peuvent être mis en miroir sur un port de destination.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) (options 12, 66, 67, 129 et 150)

Les options DHCP facilitent un contrôle plus strict à partir d'un point central (serveur DHCP), pour obtenir l'adresse IP, la configuration automatique (avec téléchargement du fichier de configuration), le relais DHCP et le nom d'hôte.

Configuration automatique

Permet un déploiement de masse avec protection des données sensibles.

Configurations modifiables en texte

Les fichiers de configuration peuvent être modifiés à l'aide d'un éditeur de texte et téléchargés vers un autre commutateur, facilitant ainsi le déploiement en masse.

Smartports

Configuration simplifiée de la qualité de service et des fonctionnalités de sécurité.

Auto Smartports

Applique automatiquement l'intelligence fournie par le biais des rôles Smartports au port en fonction des périphériques détectés via le protocole CDP ou LLDP-MED. Cela facilite les déploiements sans intervention.

Services cloud

Prise en charge de Cisco Active Advisor

Localisation

Localisation de l'utilitaire Web et de la documentation dans plusieurs langues

Bannière de connexion

Plusieurs bannières configurables pour Web et CLI

Autre gestion

Traceroute ; gestion IP unique ; HTTP/HTTPS ; RADIUS; Mise en miroir des ports; Mise à niveau TFTP ; Client DHCP; SNTP (Simple Network Time Protocol); diagnostic des câbles ; Ping ; syslog; paramètres d'heure automatiques à partir de Management Station.

Vert (efficacité énergétique)

Fonctionnalité

Description

Détection d'énergie

Désactive automatiquement le port RJ-45 lors de la détection de la liaison. Le mode actif reprend sans perte de paquets lorsque le commutateur détecte que la liaison est active.

Détection de la longueur des câbles

Ajuste la puissance du signal en fonction de la longueur du câble. Réduit la consommation électrique des câbles plus courts.

Compatible EEE (802.3az)

Prend en charge la norme IEEE 802.3az sur tous les ports Gigabit Ethernet cuivre.

Désactiver les DEL de port

Les DEL peuvent être désactivées manuellement pour économiser de l'énergie.

Généralités

Trames jumbo

Taille des trames pouvant atteindre 9 000 octets. La MTU par défaut est de 2 000 octets.

Table MAC

8 000 adresses.

Découverte

Fonctionnalité

Description

Bonjour

Le commutateur s'annonce à l'aide du protocole Bonjour.

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) (802.1ab) avec extensions LLDP-MED

Le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) permet au commutateur d’annoncer son identification, sa configuration et ses fonctionnalités aux périphériques voisins qui stockent les données dans une base MIB. LLDP-MED est une amélioration du protocole LLDP qui ajoute les extensions nécessaires aux téléphones IP.

Cisco Discovery Protocol

Le commutateur s’annonce à l’aide du protocole CDP (Cisco Discovery Protocol). Il apprend également le périphérique connecté et ses caractéristiques à l'aide du protocole CDP (Cisco Discovery Protocol).

Auto Smartports

Applique automatiquement l'intelligence fournie par le biais des rôles Smartports au port en fonction des périphériques détectés via le protocole CDP ou LLDP-MED. Cette fonctionnalité facilite les déploiements sans intervention.

PoE+ 802.3at et PoE 802.3af fournis sur n'importe quel port RJ-45 dans les limites de consommation électrique indiquées

Les commutateurs suivants prennent en charge la technologie PoE+ 802.3at, 802.3af et la technologie PoE pré-standard (héritée) de Cisco. Il y a une puissance maximale de 30 W sur n'importe quel port 10/100 ou Gigabit Ethernet jusqu'à ce que le budget PoE du commutateur soit atteint. L'alimentation totale disponible pour PoE par commutateur est la suivante :

Modèle

Alimentation dédiée au PoE

Nombre de ports prenant en charge PoE

SF250-48HP

195 W

48

SG250-10P

62 W

8

SG250-26HP

100 W

24

SG250-26P

195 W

24

PoE Power Device (PD) et PoE Pass-Through

En plus de l'alimentation CA, les modèles de commutateurs compacts peuvent fonctionner en tant que périphériques PoE (PD) et être alimentés par des commutateurs PoE connectés aux ports de liaison ascendante. Le commutateur peut également transmettre l'alimentation aux périphériques finaux PoE en aval, si nécessaire.

Un maximum de 60 W peut être dessiné par port de liaison ascendante si le commutateur PoE homologue prend en charge la technologie PoE 60 W. Lorsque plusieurs ports de liaison ascendante sont connectés à des commutateurs PoE, l'alimentation de ces ports est combinée.

Lorsque l'alimentation CA est connectée et fonctionne correctement, elle est préférable à l'alimentation PoE. L'alimentation PoE peut servir de secours à la source d'alimentation CA ou être utilisée comme seule source d'alimentation pour le commutateur.

Modèle

Option d'alimentation

Puissance PoE disponible (W)

Le commutateur peut-il être alimenté par des liaisons ascendantes ?

SG250-10P

1 liaison ascendante PoE

2 liaisons ascendantes PoE

1 liaison ascendante PoE+

2 liaisons ascendantes PoE+

1 liaison ascendante PoE 60 W

2 liaisons ascendantes PoE 60 W

Alimentation CA

0 W

0 W

0 W

22 W

22 W

50 W

62 W

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Consommation électrique

Modèle

Alimentation verte (mode)

Consommation électrique du système

Consommation électrique (avec PoE)

Dissipation thermique (BTU/h)

SF250-48

EEE, Energy Detect

110 V = 23,4 W

220 V = 24,2 W

S/O

82.57

SF250-48HP

EEE, Energy Detect

110 V = 43,1 W

220 V = 44,3 W

110 V = 265,2 W

220 V = 255,8 W

904.90

SG250-10P

EEE, détection de l'énergie, courte portée

110 V = 13,25 W

220 V = 13,42 W

110 V = 85,19 W

220 V = 84,17 W

290.68

SG250-26

EEE, détection de l'énergie, courte portée

110 V = 18,1 W

220 V = 18,9 W

S/O

64.49

SG250-26HP

EEE, détection de l'énergie, courte portée

110 V = 23,5 W

220 V = 24,4 W

110 V = 135,2 W

220 V = 133,9 W

461.32

SG250-26P

EEE, détection de l'énergie, courte portée

110 V = 34,2 W

220 V = 37,2 W

110 V = 262 W

220 V = 254,5 W

893.98

Interfaces physiques

Ports

Nom du modèle

Nombre total de ports système

Ports RJ-45

Ports combinés (RJ-45 + SFP)

SF250-48

48 Fast Ethernet + 2 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

2 Gigabit Ethernet combinés + 2 SFP

SF250-48HP

48 Fast Ethernet + 2 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

2 Gigabit Ethernet combinés + 2 SFP

SG250-10P

10 Gigabit Ethernet

8 Gigabit Ethernet

2 ports combinés Gigabit Ethernet

SG250-26

26 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

2 ports combinés Gigabit Ethernet

SG250-26HP

26 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

2 ports combinés Gigabit Ethernet

SG250-26P

26 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

2 ports combinés Gigabit Ethernet

Boutons

Fonctionnalité

Description

Logement USB

Emplacement USB de type A situé sur la façade du commutateur pour une gestion aisée des fichiers et des images

Boutons

Bouton Réinitialiser

Type de câblage

paire torsadée non blindée (UTP) de catégorie 5 ou supérieure pour 10BASE-T/100BASE-TX ; UTP catégorie 5e ou supérieure pour 1000BASE-T

DEL

Système, liaison/action, PoE, vitesse

Flash

256 Mo

UC

ARM 800 MHz

Mémoire processeur

512 Mo

Tampon de paquets

Tous les nombres sont agrégés sur tous les ports, car les tampons sont partagés dynamiquement :

Nom du modèle

Tampon de paquets

SF250-48

24 Mo

SF250-48HP

24 Mo

SG250-10P

12 Mo

SG250-26

12 Mo

SG250-26HP

12 Mo

SG250-26P

12 Mo

Fonctionnalité

Description

Modules SFP/SFP+ pris en charge

Référence

Médias

Vitesse

Distance maximale

MGBBX1

Fibre monomode

100 Mbits/s

10 km

MGBSX1

Fibre multimode

100 Mbits/s

500 m

MGBLH1

Fibre monomode

100 Mbits/s

40 km

MGBLX1

Fibre monomode

100 Mbits/s

10 km

MGBT1

UTP cat 5e

100 Mbits/s

100 m

Environnement

Fonctionnalité

Description

Dimensions de l'unité

(L x H x P)

Nom du modèle

Dimensions de l'unité

SF250-48

440 x 44 x 257 mm (17,3 x 1,45 x 10,12 pouces)

SF250-48HP

440 x 44 x 350 mm (17,3 x 1,45 x 13,78 pouces)

SG250-10P

280 x 44 x 170 mm (11,0 x 1,45 x 6,69 pouces)

SG250-26

440 x 44 x 202 mm (17,3 x 1,45 x 7,95 pouces)

SG250-26HP

440 x 44 x 257 mm (17,3 x 1,45 x 10,12 pouces)

SG250-26P

440 x 44 x 257 mm (17,3 x 1,45 x 10,12 pouces)

Poids unitaire

Nom du modèle

Poids unitaire

SF250-48

3,57 kg (7,87 lb)

SF250-48HP

4,93 kg

SG250-10P

1,2 kg

SG250-26

2,72 kg

SG250-26HP

3,37 kg (7,43 lb)

SG250-26P

3,81 kg (8,40 lb)

Alimentation

100-240 V 50-60 Hz, interne, universel - SF250-48, SF250-48HP, SG250-26, SG250-26HP, SG250-26P 100-240 V De 0 à 60 Hz, externe - SG250 à 10P

Certification

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), marque CE, FCC Partie 15 (CFR 47) Classe A

Température de fonctionnement

SF250-48, SF250-48HP, SG250-10P, SG250-26, SG250-26HP, SG250-26P 32° à 122°F (0° à 50°C)

Température de stockage

-20 à 70 °C

Humidité en fonctionnement

10 à 90 %, relatif, sans condensation

Humidité de stockage

10 à 90 %, relatif, sans condensation

Fonctionnalité

Description

Bruit acoustique et temps moyen entre les défaillances (MTBF)

Nom du modèle

Ventilateur (nombre)

Bruit acoustique

MTBF à 50 °C (heures)

SF250-48

Pas de ventilateur

S/O

256,281.25

SF250-48HP

2

0 °C à 30 °C : 38 dB

50 °C : 52,7 dB

286,555.77

SG250-10P

Pas de ventilateur

S/O

205,647.00

SG250-26

Pas de ventilateur

S/O

343,592.66

SG250-26HP

1

0 °C à 30 °C : 37,5 dB

50 °C : 49,7 dB

333,792.21

SG250-26P

2

0 °C à 30 °C : 36 dB

50 °C : 53,7 dB

430,341.06

Garantie

Durée de vie limitée