Objectif

Le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) MED (Media Endpoint Discovery) offre des fonctionnalités supplémentaires pour prendre en charge les périphériques de point d'extrémité multimédias, telles que l'annonce de stratégies réseau pour des applications telles que la voix ou la vidéo, la découverte de l'emplacement des périphériques et les informations de dépannage. LLDP et Cisco Discovery Protocol (CDP) sont tous deux des protocoles similaires, la différence étant que LLDP facilite l'interopérabilité des fournisseurs et que CDP est un protocole propriétaire de Cisco. Le protocole LLDP peut être utilisé dans des scénarios où l'utilisateur doit travailler entre des périphériques qui ne sont pas propriétaires de Cisco et des périphériques qui sont propriétaires de Cisco.

Le protocole LLDP est utile aux administrateurs réseau à des fins de dépannage. Le commutateur fournit toutes les informations sur l’état LLDP actuel des ports. L’administrateur réseau peut utiliser ces informations pour résoudre les problèmes de connectivité au sein du réseau.

Note: La configuration de la stratégie réseau est une condition préalable à cette configuration. Pour savoir comment configurer la stratégie réseau, cliquez ici pour obtenir des instructions.

Cet article explique comment configurer les paramètres de port MED LLDP sur un commutateur.

Périphériques pertinents

- Gamme Sx250

- Série Sx300

- Gamme Sx350

- Gamme SG350X

- Série Sx500

- Gamme Sx550X

Version du logiciel

- 1.4.7.05 - Sx300, Sx500

- 2.2.5.68 - Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Configurer les paramètres de port LLDP MED sur votre commutateur

Configurer les paramètres de port MED LLDP

La page LLDP MED Port Settings permet de sélectionner des TLV (Type-Length Values) LLDP-MED et/ou les stratégies réseau à inclure dans l'annonce LLDP sortante pour chaque interface. Les TLV LLDP sont utilisés pour décrire des informations individuelles que les protocoles transfèrent.

Cette page affiche les paramètres LLDP MED suivants pour tous les ports :

- Stratégie réseau définie par l'utilisateur : les stratégies sont définies pour les types de trafic appelés application. Ceci est défini dans la politique de réseau MED LLDP. Dans ce cas, les informations suivantes s'affichent pour la stratégie sur le port :

- Actif : type de trafic actif sur le port.

- Application : type de trafic pour lequel la stratégie est définie.

- Emplacement : indique si le TLV de l'emplacement est transmis.

- PoE : indique si le TLV PoE-PSE est transmis.

- Inventaire : indique si le TLV d'inventaire est transmis.

Pour configurer les paramètres de port LLDP MED sur votre commutateur, procédez comme suit :

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web de votre commutateur, puis sélectionnez Avancé dans la liste déroulante Mode d'affichage.

Note: Dans cet exemple, le commutateur SG350X-48MP est utilisé.

Note: Si vous disposez d'un commutateur Sx300 ou Sx500, passez à l'étape 2.

Étape 2. Choisissez Administration > Discover - LLDP > LLDP MED Port Settings.

Étape 3. Choisissez le type d'interface souhaité dans la liste déroulante Type d'interface, puis cliquez sur Go.

Note: Dans cet exemple, le port de l'unité 1 est choisi.

Étape 4. Sélectionnez la case d'option en regard du numéro d'interface.

Note: Dans cet exemple, GE3 est sélectionné.

Étape 5. Faites défiler la page vers le bas, puis cliquez sur Modifier pour associer des TLV LLDP MED supplémentaires à l'interface.

Étape 6. (Facultatif) Choisissez l'interface à configurer dans la liste déroulante Interface.

Note: Dans cet exemple, le port GE3 de l'unité 1 est choisi.

Si vous disposez d'un commutateur Sx500, cette option s'affiche en tant qu'unité/logement.Note:

Étape 7. (Facultatif) Dans la zone LLDP MED Status, cochez la case Enable pour activer LLDP MED sur l'interface actuelle.

Étape 8. (Facultatif) Dans la zone Notification SNMP, cochez la case Activer pour que la notification de journal soit envoyée par port lorsqu'une station d'extrémité prenant en charge MED a été découverte.

Étape 9. Mettez en surbrillance les TLV que vous souhaitez que le commutateur publie et cliquez sur l'icône Flèche droite pour les transférer vers la liste des TLV facultatifs sélectionnés. Les TLV sont de courts éléments d’information utilisés pour communiquer des données complexes. Chaque TLV annonce un type unique d’informations, tel que son ID de périphérique, son type ou ses adresses de gestion.

Note: Vous pouvez également supprimer les TLV en sélectionnant l'option souhaitée et en cliquant sur l'icône Flèche gauche.

Note: Dans cet exemple, Oracle Inventory est sélectionné.

Étape 10. Mettez en surbrillance les stratégies LLDP MED que vous souhaitez que le commutateur publie par LLDP et cliquez sur l'icône Flèche droite pour les transférer à la liste Stratégies réseau sélectionnées. Comme l'application vocale est en mode automatique, elle n'est pas disponible dans cette liste et ne peut pas être sélectionnée manuellement sous Stratégies réseau disponibles.

Note: Vous pouvez également supprimer la stratégie réseau en sélectionnant l'option souhaitée et en cliquant sur l'icône Flèche gauche. Pour inclure une ou plusieurs stratégies réseau définies par l'utilisateur dans l'annonce, sélectionnez Stratégie réseau dans les TLV facultatifs disponibles.

Note: Dans cet exemple, 2 (Voice Signaling) est sélectionné.

Étape 11. Entrez l'emplacement de coordonnées que vous souhaitez que LLDP publie dans le champ Coordonnées de l'emplacement. Cela indique l'emplacement du repère tel que ID, latitude, altitude, longitude, type d'altitude, etc. Vous devez entrer 16 paires de nombres hexadécimaux dans ce champ.

Note: Dans cet exemple, 12AB34CD56EF78AB90CD12EF34AB56CD est utilisé.

Étape 12. Entrez l'adresse civique que que vous souhaitez que LLDP publie dans le champ Adresse civique de l'emplacement. Cela donne les adresses civiques de l'emplacement telles que Nom, Code postal, Numéro de bâtiment, Unité, Plancher, Point de repère, etc. Vous devez entrer 6 à 160 paires de nombres hexadécimaux dans ce champ.

Note: Dans cet exemple, 12AB34CD56EF est utilisé.

Étape 13. Saisissez l'ELIN du service d'appel d'urgence (ECS) que vous souhaitez que LLDP publie dans le champ ELIN ECS du site. Cette option permet de spécifier l'emplacement du périphérique réseau par son numéro d'identification d'emplacement d'urgence (ELIN). Vous devez entrer 10 à 25 paires de nombres hexadécimaux dans ce champ.

Note: Dans cet exemple, 12AB34CD56EF78AB90CD12EF est utilisé.

Note: La valeur TLV de l'emplacement doit figurer dans la liste TLV facultative sélectionnée pour que les informations d'emplacement soient publiées. En outre, les informations d'emplacement doivent être entrées en caractères hexadécimaux. Le format de l'entrée de données se trouve dans la norme LLDP-MED ANSI/TIA-1057.

Étape 14. Cliquez sur Appliquer, puis sur Fermer.

Étape 15. (Facultatif) Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres dans le fichier de configuration de démarrage.

Vous devez maintenant avoir correctement configuré les paramètres de port MED LLDP sur votre commutateur.

Copier le port MED LLDP

Étape 1. Cliquez sur une entrée à copier.

Note: Dans cet exemple, GE3 est sélectionné.

Étape 2. Cliquez sur Copy Settings pour copier les paramètres de configuration d'un port à un autre.

Étape 3. (Facultatif) Cliquez sur le bouton LLDP Local Information Detail pour connaître l'état LLDP actuel du port. Pour en savoir plus sur cette fonction, cliquez ici.

Étape 4. Saisissez l'interface ou les interfaces auxquelles la configuration choisie doit être copiée dans le champ fourni.

Note: Dans cet exemple, GE48 est utilisé.

Étape 5. Cliquez sur Appliquer, puis sur Fermer.

Étape 6. (Facultatif) Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres dans le fichier de configuration de démarrage.

Vous devez maintenant avoir copié correctement les paramètres d'un port vers un autre.